目录

简介

如何使用静态IP帐户设置思科S系列VoIP路由器？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问：如何使用静态IP帐户设置思科S系列VoIP路由器？

A.

某些Internet服务提供商(ISP)要求您在计算机的TCP/IP设置中输入某些数字。这是您在路由器的基于Web的设置页上为配置静态IP帐户而需要输入的相同编号。

要使用静态IP设置思科S系列路由器，您需要执行以下步骤：

1. 验证Internet连接

2. 将设备连接在一起

3. 检查LED

4. 为静态IP帐户配置思科S系列VoIP路由器

5. 重新通电

验证Internet连接

使用以太网电缆连接宽带调制解调器到计算机，不用安装路由器，并且确保互联网连接是活动的。否则，请与您的ISP联系。

通过调制解调器建立活动Internet连接后，请完成以下步骤，将调制解调器和计算机连接到路由器：

将设备连接在一起

在您确保有活动的Internet连接后，将调制解调器连接到路由器的Internet端口，将计算机连接到四个以太网端口中的任何一个。

连接设备后，请完成下一节中的步骤，检查LED。

检查LED

思科S系列路由器的前面板将指示连接状态。将宽带调制解调器连接到WAN或Internet端口、计算机连接到可用的编号端口并打开路由器电源后，检查路由器前面板上的指示灯。

检查路由器的LED后，完成下一节中的步骤，为路由器配置静态IP帐户。

为静态IP帐户配置思科S系列VoIP路由器

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击这里。

步骤 2：

当显示路由器的基于Web的设置页时，请查找Internet连接类型，在下拉菜单箭头中选择Static IP，然后输入IP地址、子网掩码、网关和ISP分配的DNS。

步骤 3：

单击 ，然后重新通电。有关说明，请完成下一节中的步骤。

重新通电

步骤 1：

关闭计算机。

步骤 2：

拔掉路由器的电源电缆。

步骤 3：

拔下宽带调制解调器的电源线，等待30秒。

步骤 4：

插入宽带调制解调器的电源线，等待其指示灯稳定。

步骤 5：

一旦调制解调器的光看上去稳定的，请接通路由器的电源电缆。

步骤 6：

打开计算机电源，并测试Internet连接。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems