目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

思科ICM服务器名称约定

Cisco ICM服务器类型

名称约定

相关信息

简介

本文档介绍思科为命名思科智能联系管理(ICM)服务器而采用的名称约定。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ICM

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ICM版本早于7.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

思科ICM服务器名称约定

注意：此名称约定不是必需的，但只是建议。使用标准名称约定来简化Cisco ICM服务器和应用的管理和支持。

Cisco ICM服务器类型

以下五种类型的Cisco ICM服务器是核心Cisco ICM产品的一部分：

- 路由器

- 记录器

- 外围网关(PG)

- 管理工作站(AW)

- 历史数据服务器(HDS)

名称约定

采用的名称约定建议给定系统名称由三个串联缩略词组成：

- geo:三个字母缩写GEO代表Geotel。

- 客户实例名称:客户名称的缩写或缩写。此客户实例名称与您在ICM设置中定义的实例相同，且限制为5个字符。

- 节点名称:节点类型使用缩写：

- 对于ICM呼叫路由器，节点名称= rtr

- 对于ICM记录器，节点名称= lgr

- 对于ICM PG，节点名称= pgnx

- n是PG编号1、2、3....n

- x是a或b。

- 对于简单的PG站点，只有一个PG。

- 对于双工PG站点，有PG和b PG。

- 对于AW，节点名称= wan，其中n是AW编号1、2、3.....n

例如，对于为名为Cisco的客户安装的完全冗余ICM系统：

- 三个字母缩写词geo开始服务器名称。

- 思科选择的首字母缩略词是csco。

- 每个服务器的缩写都基于系统类型(请参阅上面的节点名称)。

例如：

服务器名称分隔

服务器说明

服务器名称

geo 3个字母缩写

客户名称的缩写

节点类型

节点编号

呼叫路由器A

geocscortra

地理

csco

rtr

a

呼叫路由器B

geocscortrb

地理

csco

rtr

b

记录器A

乔科格拉

地理

csco

lgr

a

记录器B

geocscolgrb

地理

csco

lgr

b

PG1

geocscopg1a

地理

csco

pg

1a

PG25

geocscopg25a

地理

csco

pg

25a

AW

geocscoaw1

地理

csco

翘

1

HDS

geocscohds1

地理

csco

HDS

1

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems