目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档说明如何在思科IP电话7960/7940液晶显示器(LCD)上预选的非活动时间后显示空闲URL徽标。

先决条件

要求

思科建议您在使用本文档中的信息之前先了解Cisco CallManager管理。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco CallManager版本3.1或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

电话上不显示空闲URL徽标。

解决方案

确保已设置配置以正确显示空闲URL徽标。请完成以下步骤：

1. 从“Cisco CallManager管理”窗口中选择“系统”>“企业参数”。

2. 在URL Idle字段中输入要显示的徽标的URL。

3. 在URL空闲时间字段中输入大于零(0)的值。

此值表示在激活步骤2中选择的徽标之前经过的空闲时间。如果将此值设置为零，则永远不会显示空闲URL徽标。

注：此窗口中显示的参数是全局参数。要为特定电话设置不同的值，请更改电话配置下的URL Idle字段和URL Idle Time字段的值。否则，电话配置中的空闲计时器字段为空，如本示例所示：

注意：选择Device > IP phone > search for your phone，以查找此电话配置。

相关信息

- 语音技术支持

- 语音和 IP 通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems