目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

振铃电压

空闲电池电压

空闲线电压

规则

问题

解决方案

使用自动电话设备解决应答和呼叫发起问题

解决振铃问题

相关信息

简介

电话总机和局外交换站(FXS)需要供应直流电池和交流振铃，以使得相互连接的电话设备能够传输语音能量，并为电话设备的振铃装置提供电源。本文档讨论各种Cisco FXS接口提供的电压以及如何克服有关电压电平的一些已知问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

振铃电压

行业对PBX和按键电话系统的标准要求是振铃检测电路能够在低至40Vrms的振幅下发现振铃信号。此电压考虑从中心局生成的振铃信号的负荷和电缆电压降的影响。 相反地，CO (交换)必须提供足够电源功率供给环，在最大电缆长度上驱动最大载荷。为了符合此要求，一个基于CO的单元必须提交一个带有大约85到100Vrms振幅的振铃信号。思科语音网关用作位于同一位置或与检测到振铃的设备相当靠近的本地服务(ONS)设备。因此，该振铃电压较低，仍能满足40Vrms 5振铃器等效数(REN)要求。

空闲电池电压

思科语音网关专为ONS连接而设计，默认情况下，FXS接口提供–24Vdc或–36dvc空闲电池。外部服务(OPS)（例如CO）需要–48v的电压，因为它可能需要通过更长的电缆进行互连。某些Cisco FXS接口可配置为提供更高电压。

空闲线电压

下表显示了各种Cisco网关FXS接口提供的空闲线电压：

FXS接口

空闲电压

VG248

-36 电压

VIC-2FXS

-26 电压

VIC-2DID

-24 V（低）–48 V（高）

ASI 81和ASI 160

-24 V（低）–48 V（高）

IAD 24xx-FXS

-24 V（低）–48 V（高）

小行星1730

-24 V（低）–48 V（高）

VIC-4FXS/DID

-24 V（低）–48 V（高）

VIC2-2FXS

-48 电压

NM-HDA

-36 电压

VG224

-24 V（低）–43 V（高）

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

电压问题可能导致应答和呼叫发起以及振铃问题。

某些自动化设备如传真机、应答机、多线电话及语音邮件系统查看线路电压，推断线路是否忙或空闲。如果另一个设备摘机，则线路电压下降，并且自动化系统将不会应答，也不会发起呼叫。如果所使用的阈值接近–24v或更高，这可能导致设备无法按预期工作。

当从Cisco FXS接口应用默认环电压和环频率时，某些电话可能不会振铃。

解决方案

使用自动电话设备解决应答和呼叫发起问题

在FXS的语音端口上配置以下命令，将空闲电池电压从–24伏增加到–48伏：

Router(config-voiceport)#idle-voltage {low | high}

注意：此选项在VG248、VIC-2FXS和WS-x6624 FXS接口上不可用。

解决振铃问题

电话制造商有时会使用频率滤波器来防止在用户拨号时振铃设备发出声音（被称为消声电路）。 可能需要调整环的频率以适应所连接的设备。

发出以下命令，为17xx、26xx、36xx和37xx平台配置环频：

Router(config-voiceport)#ring frequency ?

25 ring frequency 25 Hertz

50 ring frequency 50 Hertz

发出以下命令，配置3810平台的环频率：

Router(config-voiceport)#ring frequency ?

20 ring frequency 20 Hertz

30 ring frequency 30 Hertz

通过发出以下命令配置集成接入设备(IAD)IAD2400平台的环频率：

Router(config-voiceport)#ring frequency ?

20 ring frequency 20 Hertz

25 ring frequency 25 Hertz

30 ring frequency 30 Hertz

50 ring frequency 50 Hertz

防止振铃器设备发声的另一种方法是提供一些电压阈值，以忽略拨号时可能产生的较低电压。电压的增加可以克服这一点。

发出以下命令，在IAD24xx路由器上配置直流偏移电压：

Router(config-voiceport)#ring dc-offset ?

10-volts Ring DC offset 10 volts

20-volts Ring DC offset 20 volts

24-volts Ring DC offset 24 volts

注意：此命令序列只能用于IAD24xx路由器。24伏环DC偏移24伏设置适用于Cisco IOS®版本软件12.2.11T及更高版本。

相关信息

- 了解局外交换站 (FXS) 语音接口卡

- 了解 2 端口直接拨入（2 DID）语音接口卡

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems