目录

简介

先决条件

要求

规则

思科2700系列定位设备

连接到位置设备

逐步密码恢复过程

相关信息

简介

本文档介绍如何恢复Cisco 2700系列位置设备的根密码。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

思科2700系列定位设备

本文档中介绍的密码恢复过程适用于所有版本的思科位置设备。

连接到位置设备

完成以下步骤以连接到位置设备控制台端口：

注意：使用控制台电缆连接到控制台端口。其他电缆（如直通电缆）不适用于控制台端口。

1. 使用带9针凸头到9针凹头连接器的直通电缆，将计算机上的COM 1或COM 2端口连接到位置设备上的RS-232端口。

2. 在您的计算机上打开终端仿真程序。

注意：以下说明描述了将Microsoft HyperTeminal用作终端仿真程序。其他程序与此相似。

3. 在 Connection Description 窗口中输入名称。

4. 选择一个连接图标。

5. Click OK.

6. 在 Connect To 窗口中，使用带下拉菜单的 Connect，选择电缆所连接到的端口。

7. Click OK.

8. 在 Port Settings 窗口中，请选择下列各项：

- Bits per second (baud):9600

- 数据位：8

- 奇偶校验：无

- 停止位：1

- 流量控制：无

9. Click OK.

10. Press Enter.

逐步密码恢复过程

要恢复位置设备的根密码，请完成以下步骤：

1. 您需要重新启动系统并等待此窗口出现。

系统不会在这里停留很长时间，因此，当您看到此窗口时，必须非常快。

2. 出现此窗口后，按Esc进入启动菜单。

3. 选择Red Hat Enterprise Linux ES(2.4.21-32.ELsmp)，然后按e进行编辑。

4. 导航到以单词kernel开头的行，然后按e。

将显示以下窗口：

5. 转到行尾。输入一个空格（留空），然后输入1并按Enter。

6. 保存更改，然后按b。

此窗口将返回。

7. 按b开始启动。

启动序列可以开始，最后您会收到外壳提示。

注意：如果您已设置单用户模式密码，则不会显示shell提示。

8. 您可以使用passwd命令更改根密码。然后，输入并确认新密码。

9. 在shell提示符处输入reboot以重新启动系统。

相关信息

- 无线定位设备常见问题

- 思科无线定位设备入门指南（5.1版及更高版本）

- 思科位置设备配置指南，版本6.0

- 无线支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems