目录

简介

何处可下载最新软件？

如何管理基站？

如何恢复忘记的密码或重新调用基站的出厂默认设置？

为什么无法浏览或Telnet到位于其外部IP地址的基站？

为什么基站不接受通过浏览器设置的更改？

如何找到基站的外部或动态主机配置协议(DHCP)IP地址？

为什么中间状态LED始终呈黄色或琥珀色闪烁？

我可以关联多少个客户端到基站？

基站的以太网端口是否为10/100 Mbps?

在哪里可以找到射频(RF)关联表？

能否设置MAC地址或关联过滤器？

拨号时，我的基站调制解调器为什么不振铃？

基站调制解调器是否支持V.90标准？

是否可以更改基站的内部IP地址(192.168.200.1)和/或DHCP地址池(192.168.200.2-101)?

DHCP从基站租用多长时间？

使用BSCU的基站和客户端的身份验证类型是什么？

基站和BSCU客户端是否支持40位WEP加密？

我能在基站之间漫游吗？

基站能否与工作组网桥关联？

能否在无线和有线客户端上使用静态IP地址？

我忘记了在某些客户端和基站上设置的WEP密钥。我能否在不覆盖所有工作WEP密钥的情况下对新客户端使用相同的WEP密钥？

在BSCU中，如果ASCII或十六进制WEP密钥分别少于13个和26个字符，会发生什么情况？

在BSCU中，如果我更改了基站的设置，例如，SSID是否会取消关联客户端？

基站的典型范围是什么？

相关信息

简介

本文档提供有关基站型号、BSE342和BSM342的常见问题(FAQ)的解答。

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问：在哪里可以下载最新的软件？

答：固件版本8.81是为Aironet 340基站产品发布的最新和最新软件版本。这两种基站型号（AIR-BSM342和AIR-BSE342）已经寿命终止。有关其他信息，请参阅以下寿命终止公告：

- 产品公告第1422号 — Cisco Aironet产品寿命终止公告

- 第1570号产品公告 — 350系列AP的EOL公告，带塑料外壳

如何管理基站？

答：基站没有控制台连接器。使用以下选项之一配置基站：

- 如果基站客户端实用程序(BSCU)和基站连接状态(BSCS)安装在无线客户端中，请启动BSCU并配置基站。

- 在Web浏览器中键入http://192.168.200.1。基站已配置了此IP地址。在浏览器中输入此信息后，即与基站建立连接。

- Telnet至IP地址192.168.200.1。

问：如何恢复忘记的密码或重新调用基站上的出厂默认设置？

答：由于没有密码设置，因此必须将基站重置为出厂默认设置。要将设备重置为出厂默认状态，请转至针孔，然后按重置按钮两秒钟。

问：为什么无法浏览或Telnet到位于其外部IP地址的基站？

答：基站的设计目的是防止出于安全原因而进行Telnet或浏览器连接。虽然无法连接到IP地址，但可以使用ping命令来验证基站是否在网络中处于活动状态。您可以Web浏览或Telnet到基站的内部IP地址192.168.200.1。

问：为什么基站不接受通过浏览器设置的更改？

答：使用http://192.168.200.1进行配置时，必须在设置每个参数后按Enter键。

问：如何找到基站的外部或动态主机配置协议(DHCP)IP地址？

答：您可以使用Web界面在基站主页底部或“日志和警报历史记录”菜单内查找外部或DHCP IP地址。

问：为什么中间状态LED始终呈黄色或琥珀色闪烁？

答：基站使用默认服务集标识符(SSID)和/或加密设置。更改SSID和/或加密设置会将状态LED更改为闪烁或稳定绿色。

我可以关联多少个客户端到基站？

A.253是您可以关联到基站的最大客户端数。您可以从基站的DHCP服务器租用100个IP地址。其他客户端必须使用192.168.200.102和254之间的静态IP地址。

问：基站的以太网端口是否为10/100 Mbps?

答：基站的以太网端口为10Mbps。

问：在哪里可以找到射频(RF)关联表？

A.不维护基站关联表。但是，您可以通过从基站主页或BSCU中的菜单查看日志和警报历史记录菜单来检查关联。

问：我能否设置MAC地址或关联过滤器？

答：否。基站上无法过滤。

问：为什么我的基站调制解调器在拨号时不振铃？

答：基站没有调制解调器扬声器。您可以通过访问基站连接状态或访问基站的日志和警报历史记录来检查拨号状态和客户端实用程序的结果。这些项目可通过链接或菜单访问，具体取决于您连接到基站的方式。

问：基站调制解调器是否支持V.90标准？

是的。

问：我是否可以更改基站的内部IP地址(192.168.200.1)和/或DHCP地址池(192.168.200.2-101)?

答：不。

问：DHCP从基站租用多长时间？

一天。

问：使用BSCU的基站和客户端的身份验证类型是什么？

答：它硬编码为开放式身份验证，不能更改。

问：基站和BSCU客户端是否支持40位WEP加密？

答：不。它们仅支持128位WEP加密或不加密。

我能在基站之间漫游吗？

是的。工作组桥和基站可以彼此关联。

基站能否与工作组桥关联？

是的。工作组桥和基站可以彼此关联。

问：我可以在无线和有线客户端上使用静态IP地址吗？

是的。可以在192.168.200.102到192.168.200.254范围内使用静态IP地址。

问：我忘记了在某些客户端和基站上设置的WEP密钥。我能否在不覆盖所有工作WEP密钥的情况下对新客户端使用相同的WEP密钥？

是的。在启用WEP的客户端上使用BSCU，可以复制WEP密钥，而无需解密。要复制WEP密钥，请执行以下操作：

1. 从客户端的菜单中选择Options > Install Additional Computer > Save to Floppy Drive（选项），然后使用所需的WEP密钥。

2. 将配置文件保存到软盘。

3. 从新客户端的BSCU的菜单中选择Clients > Edit Client Properties > Load from Floppy Drive。

4. 从软盘选择配置文件。

问：在BSCU中，如果ASCII或十六进制WEP密钥分别少于13个和26个字符，会发生什么情况？

答：WEP密钥具有默认的空字符（00十六进制）功能，可为40位和128位WEP密钥保留13和26个字符。

问：在BSCU中，如果我更改了基站的设置，例如，SSID是否会解除客户端关联？

答：BSCU号相应地更改了客户端的设置。但是，其他客户端可能会取消关联，具体取决于更改的参数。

基站的典型范围是什么？

基站范围

室内范围（典型家庭环境）

室外范围

11 Mbps（30米）时100英尺

300英尺(11 Mbps（90米）)

300英尺(1 Mbps)

1000',1 Mbps（300米）

基站产品编号

产品号

描述

AIR-BSE342

340系列11 Mbps 802.11b DSSS基站，带128位WEP、1捕获天线，无调制解调器。

AIR-BSM342

340系列11 Mbps 802.11b DSSS基站，带128位WEP、1捕获天线和调制解调器。

相关信息

- Cisco Aironet 340和350系列无线LAN支持页

- 无线LAN支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems