目录

简介

基础

功能

关联

配置

IP 编址

安全

拨号

基站产品编号

相关信息

简介

本文档提供有关Cisco Aironet基站的常见问题的信息。

注意：此产品已到达其生命周期的终止。2006年9月3日以后，思科不再支持此产品。

基础

问：在哪里可以下载最新的软件？

答：当您使用当前版本的软件加载所有组件时，Cisco Aironet设备运行最佳。您可以在思科软件中心下载最新的软件和驱动程序。

问：如何恢复忘记的密码或重新调用基站上的出厂默认设置？

答：由于基站上没有密码设置，因此您必须按“重置针孔”按钮两秒钟，将基站重置为出厂默认设置。按此重置时，将设备重置为默认的开箱即用状态。

问：为什么中间状态LED始终呈黄色或琥珀色闪烁？

A.基站以默认服务集标识符(SSID)和加密设置开头。当黄色或琥珀色指示灯闪烁时，系统会发出视觉警报，提示您尚未个性化安装或更改出厂默认设置。更改SSID或加密设置时，状态LED会闪烁或呈稳定绿色。

功能

问：基站的以太网端口是多快？

答：基站的以太网端口在10BaseT RJ-45连接器上支持半双工模式下10 Mbps。LAN端口上没有更改速度和双工设置的选项。

基站的典型范围是什么？

A.基站的室内范围（典型家庭环境）和室外范围取决于速度：

- 室内范围

- 100英尺（30米），11 Mbps

- 300英尺（90米），1 Mbps

- 室外范围

- 300英尺（90米），11 Mbps

- 1000英尺（300米），1 Mbps

我能在基站之间漫游吗？

答：不，基站不内置漫游功能。

如何管理基站？

答：基站没有控制台连接器。使用以下方法之一配置基站：

- 在无线客户端上安装基站客户端实用程序(BSCU)。确保客户端通过DHCP从基站获取IP地址。此IP地址必须在192.168.200.x范围。然后启动BSCU并配置基站。

- 在Web浏览器的Address 或Location 字段中键入http://192.168.200.1。基站预配置了此IP地址。当在浏览器中键入此IP地址时，与基站建立连接。

- 在命令提示符下发出telnet命令，如下所示：

> telnet 192.168.200.1

关联

我可以关联多少个客户端到基站？

答：您最多可以将253个客户端关联到一个基站。您可以从基站的DHCP服务器租用100个IP地址。其他客户端必须使用192.168.200.102和192.168.200.254之间的静态IP地址。

问：基站能否与工作组桥关联？

答：是的，如果基站处于接入点模式，工作组桥和基站可以相互关联。

问：在哪里可以找到射频(RF)关联表？

A.不维护基站关联表，但是，当从基站主页或基站客户端实用程序(BSCU)的菜单查看“日志和警报历史记录”菜单时，可以检查关联。

配置

问：为什么基站不接受通过浏览器设置的更改？

答：通过浏览器修改配置时，在设置每个参数后必须按Enter键。

问：当我尝试设置基站以使用我的以太网PPP(PPPoE)非对称数字用户线路(ADSL)时，我需要输入“服务名称”。 什么是服务名称，我在哪里找到？

答：服务名是您的Internet服务提供商(ISP)的域名。 例如，思科的服务名称为cisco.com。它也可能是连接结束时ADSL设备的名称，供提供商使用。例如，如果Cisco有名为192.168.1.1-sj_ca.6400.dslam1.cisco.com的ADSL集中器，该集中器以物理方式提供您的ADSL服务，则您将使用名称6400.dslam1作为您的服务名称。您的ISP可以根据您在电话线上提供的服务提供此配置信息。

问：如果我使用基站客户端实用程序(BSCU)更改基站的设置（例如，服务集标识符[SSID]），客户端是否会取消关联？

答：不，BSCU更改了发送更改的客户端的设置以及基站本身的设置。但是，其他客户端可能已取消关联，但这取决于更改的参数。

IP 编址

问：我可以在无线和有线客户端上使用静态IP地址吗？

答：是，您可以在192.168.200.102到192.168.200.254范围内使用静态IP地址。

问：我是否可以更改基站的内部IP地址(192.168.200.1)或DHCP地址池(192.168.200.2-101)?

答：不，内部IP地址和DHCP地址池不可配置。

问：如何找到基站的外部或DHCP IP地址？

答：您可以使用Web界面在基站主页底部或“日志和警报历史记录”菜单内查找外部或DHCP IP地址。

问：DHCP从基站租用的时间是多久？

A.从基站发出的DHCP租期为一天。

问：为什么我不能浏览或使用Telnet访问位于其外部IP地址的基站？

答：基站的设计目的是防止出于安全原因而进行Telnet或浏览器连接。虽然无法连接到IP地址，但可以使用ping命令来验证基站是否在网络中处于活动状态。您只能使用Web浏览器或Telnet访问基站的内部IP地址(192.168.200.1)。

安全

问：我能否在基站上设置MAC地址过滤器或关联过滤器？

答：不，基站上不提供过滤。

问：基站和基站客户端实用程序(BSCU)是否支持40位有线等效保密(WEP)加密？

答：不，它们仅支持128位WEP加密或不加密。

问：在基站客户端实用程序(BSCU)中，如果输入的十六进制有线等效保密(WEP)密钥少于26个字符，会发生什么情况？

答：WEP密钥具有默认的空字符（00个十六进制），它附加在密钥上，为128位WEP密钥保留26个字符。

问：基站和使用基站客户端实用程序(BSCU)的客户端的WEP身份验证类型是什么？

答：它硬编码为开放式身份验证。它不能更改。

问：我忘记了在某些客户端和基站上设置的WEP密钥。我能否在不覆盖有效的WEP密钥的情况下对新客户端使用相同的WEP密钥？

答：是，您可以在启用WEP的客户端上使用基站客户端实用程序(BSCU)复制WEP密钥，而无需解密。完成以下步骤以复制WEP密钥：

1. 从具有所需WEP密钥的客户端的BSCU菜单中，选择Options > Install Additional Computer > Save to Floppy Drive。

2. 将配置文件保存到软盘。

3. 从新客户端的BSCU菜单中，选择Clients > Edit Client Properties > Load from Floppy Drive。

4. 从软盘选择配置文件。

拨号

问：基站调制解调器是否支持V.90标准？

是的。

问：我拨号时，为什么我的基站调制解调器不响铃？

答：基站没有调制解调器扬声器。当您访问基站连接状态(BSCS)实用程序或基站上的日志和警报历史记录菜单时，可以从客户端实用程序检查拨号状态和拨号结果。有关详细信息，请参阅基站连接状态实用程序。

问：为什么基站（调制解调器）不能连接到America Online?

答：美国在线拨号连接不使用行业标准PPP协商方法。基站仅使用PPP，并且只能连接到使用PPP的拨号Internet服务提供商(ISP)。

基站产品编号

问：Cisco Aironet基站的产品编号是什么？

答： Cisco Aironet基站的产品编号为：

- AIR-BSE342 - 340系列11 Mbps 802.11b DSSS基站，带128位WEP、1捕获天线，无调制解调器。

- AIR-BSM342 - 340系列11 Mbps 802.11b DSSS基站，带128位WEP、1捕获天线和调制解调器。

相关信息

- 思科Aironet 340系列基站快速入门指南

- LAN 交换技术支持

- 交换机产品支持

- 技术支持 - Cisco Systems