目录

简介

每个Cisco IOS XE版本中的功能

IOS XE - 17.13.1

都柏林 — 17.12.2

都柏林 — 17.12.1

都柏林 — 17.11.1

都柏林 — 17.10.1

库比蒂诺 — 17.9.3

库比蒂诺 — 17.9.2

库比蒂诺 — 17.9.1

库比蒂诺 — 17.8.1

库比蒂诺 — 17.7.1

班加罗尔 — 17.6.3

班加罗尔 — 17.6.2

班加罗尔 — 17.6.1

班加罗尔 — 17.5.1

班加罗尔 — 17.4.1

阿姆斯特丹 — 17.3.5

阿姆斯特丹 — 17.3.2

阿姆斯特丹 — 17.3.1

阿姆斯特丹 — 17.2.1

阿姆斯特丹 — 17.1.1s

直布罗陀 — 16.12.4a

直布罗陀 — 16.12.3

直布罗陀 — 16.12.2t

直布罗陀 — 16.12.2s

直布罗陀 — 16.12.1t

直布罗陀 — 16.12.1

直布罗陀 — 16.11.1

直布罗陀 — 16.10.1

简介

本文档简要介绍并列出Catalyst 9800系列无线局域网控制器支持的功能。

每个Cisco IOS XE版本中的功能

每个功能在后续版本中首次推出的版本中才被提及，并且只列出对给定功能的更改。

IOS XE - 17.13.1

- Amazon S3存储扩展支持

- 9167 AP支持802.11h

- FlexConnect ACL现在为客户端提供命中计数器

- 9124 AP现在可以在室内模式下运行并具有PoE输出功能

- Flex Local交换和访客锚点场景中的DHCP选项82支持

- “show ap image detail”是一个新的CLI，用于验证AP映像的完整性

- Catalyst 9163E AP支持

- 9124和9130 WGB支持并发无线电

- 6Ghz支持事件驱动的RRM

- 欺诈AP手动分类和欺诈客户端手动分类限制已一次从625个配置增加到10,000个配置。

- 引入NAT、PIM和OSPF命令以允许WLC充当第3层节点

- 9165 IOT WGB的低延迟配置文件

- 9136 AP支持四射频模式

- 此功能使WGB能够定期查询最新的邻居AP并在下一次漫游时关联到最佳AP。此版本支持具有双5G无线电的扫描切换模式。

都柏林 — 17.12.2

- 在此版本中，WGB、RADSEC和TRUSTSEC功能也支持第2层VRF。但是，VRF不支持RLAN

都柏林 — 17.12.1

- 对思科软件定义接入的无线网状支持

- AP省电模式的唤醒阈值

- 9800 WLC上的VRF支持

- 支持AP 3700/2700/1700/1570

- FIPS 140-3的软件熵增强

- 欺诈PMF

- 非法信道宽度

- 基于RF的自动负载均衡

- 在此版本中，澳大利亚、巴西、哥斯达黎加、洪都拉斯、香港、日本、约旦、肯尼亚、马来西亚、摩洛哥、新西兰、秘鲁、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国被添加到支持6-GHz无线电频段的国家列表中

- Cisco Catalyst 9130AX系列接入点中的网状支持

- MacBook分析

- 智能捕获(iCAP)强化

- IW9167I和IW9167E上对UK -ROW域的室内部署支持

- 改善崩溃数据收集、内核恐慌、内存不足

- 嵌入式数据包捕获(EPC)功能得到增强，以支持增加缓冲区大小、持续捕获和过滤一个EPC会话中的多个MAC地址。

- 思科Catalyst IW9167I重型无线接入点

- 面向云的Cisco Catalyst 9800无线控制器 — 超低配置(Beta，无TAC支持)

- 思科Catalyst 9166D系列Wi-Fi 6E接入点

- 存档日志可以收集不到1天

- 接入点自动定位支持与Cisco Spaces

- Cleanair Pro可以记录Cisco TAC故障排除的干扰源

- 您现在可以在具有6ghz的相同WLAN配置文件中配置WPA转换模式和WPA3

- AP客户端调试捆绑包

都柏林 — 17.11.1

- 新的6Ghz支持国家/地区。请参见 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-11/config-guide/b_wl_17_eleven_cg/m_country_codes.html

- 网状背景扫描和快速祖先查找

- Webauth门户支持更多字符

- 日历配置文件经过数天的改进

- WLC上的客户端调试捆绑包

- FRA可将冗余2.4Ghz无线电置于监控模式

- 在AP滚动升级期间增强客户端引导

- 基于BGP EVPN的Flex OTT和漫游延迟验证

- 在6E AP上提高频谱捕获更新速率

- RADIUS数据包的巨型帧支持

- RADIUS访问请求消息中的位置支持属性

- 无线接入点安全数据擦除

- 802.1X和本地Web身份验证的多身份验证组合

- 引入了“show aaa server brief”CLI

- 通过HTTPS高效升级AP映像

- 重新加载原因历史记录

- 更改时遥测的订用抑制期

- AP以太网端口LED启用/禁用支持

- 无线客户端延迟统计信息

- 9136上的零等待DFS

- 现场勘测模式，IW9167支持WGB和UWGB

- 具有WSTP的RAP以太网菊花链

- GNSS在IW 9167上的支持

- “show tech wireless ap mac <MAC>”已增强以帮助排除AP加入问题

- 智能捕获现在可收集无线捕获（即基于通道的捕获，而不是基于客户端的捕获）

- Cleanair Pro芯片的改进脱离通道扫描停留时间

- 在中央交换部署中支持IP重叠。

- 在AP上改进BLE支持命令

- AP内核现在可以转储崩溃文件。

- “debug ntp state”允许调试AP上的NTP同步以及“show ntp logs”

都柏林 — 17.10.1

- 支持中心交换部署的可下载ACL(dACL)。在Flexconnect部署或EWC-AP平台上不支持dACL

- AP Prime Profile，在接入点上批量配置主要、次要和第三个WLC名称和ip地址

- 将AP/站点标签映射到WNCd时进行负载均衡，以实现更均匀的WNCd负载均衡。

- 扩展Netflow监控器从2到4

- 支持新SFP：请查看版本说明了解确切的列表

- 无线接入点省电功能通过无线空间流和灵活的poe得到增强

- 将Yang型号升级到1.1

- 9124和9130支持WGB模式

- 6 Ghz上的Cleanair支持

- 应用性能监控（包括Flex和交换矩阵模式）

- DNA Center客户端事件和SSID遥测过滤器

- 设备分类器XML更新系统

- 通过数据擦除保护出厂重置

- 设备分析数据可以通过RADIUS记账发送

库比蒂诺 — 17.9.3

- 支持基于IOS的AP（x700系列）

库比蒂诺 — 17.9.2

- Cisco Catalyst 916x系列接入点和Cisco Catalyst 9136系列接入点另外支持75个国家/地区。有关受支持国家/地区列表的详细信息，请参阅合规性域章。

- 本地模式中的SAE H2E身份验证支持iPSK口令

- 9124和9130支持 — E管制域的通道120、124和128。

- 支持9162I AP

- WLC仍可获取每个无线客户端最多8个IPv6地址，但从17.9.2开始，如果在获取八个地址后有新的IP地址，WLC将不再丢弃来自客户端的流量，但是它将用新的地址替换现有已获取的IP，并继续转发流量。

- 在9136和916x AP上支持UNII 3频段，用于UK in-ROW域。

- AP从WLC回退到控制器预备。

- 添加了MIB CISCO-ENVMON-MIB

- 针对Esxi的vMotion支持

库比蒂诺 — 17.9.1

- 为大规模流氓分类引入配额和优先级（以确定丢弃的欺诈设备）

- 支持FT-SAE安全

- 支持9800 Web服务器上的TLS 1.3

- 接入点可以配置与AP加入配置文件中的WLC时区无关的时区

- 支持CW9164和CW9166接入点

- Wifi6E接入点的增强型站点勘察模式

- HA SSO对中的活动和备用WLC的RADIUS和TACACS身份验证和记帐支持。

- 在RADIUS记账中支持计费用户身份

- 对6E的AI增强型RRM支持

- Cleanair Pro扫描模式支持

- Catalyst AP上对WGB的并发无线电支持

- 使用位置组配置mDNS基于位置的过滤

- 能够从WLC启用或禁用AP控制台

- 9166 AP中的FRA支持

- ACI交换矩阵部署的高可用性SSO支持

- 在策略配置文件下禁用临时会计的可能性

- 备用WLC上的LLDP支持

- Web UI配置更改的记帐支持

- 网状回传RRM

- 更多国家/地区添加到 — ROW域

- N+1网络中基于站点的滚动AP升级

- 加拿大6Ghz支持

- 控制器中支持RFC 5580位置属性

- 支持DHCP和静态IP客户端的VLAN组

- 无线非法信道宽度支持

- 某些域中9130 AP的零等待DFS。

- 9800 WLC上用于mDNS控制流量的无线AP组播单播选项

- BLE并发扫描和信标功能

库比蒂诺 — 17.8.1

- 接入点和WiFi6功能：

- AP节能：控制器现在可以禁用某些AP无线电功能以节省电力。

- 9105、9115和9120接入点现在支持工作组网桥(WGB)模式

- 9136支持BLE管理

- 在此版本中，每个AP、每个无线电和每个WLAN的每个AP无线电都支持客户端限制。

- 具有灵活无线电(2800/3800/9120/9130)的AP现在支持XOR嗅探器，在该嗅探器模式下，一个无线电可以工作，而另一个无线电仍为客户端提供服务。

- 9136 AP支持环境传感器

- 9136 CleanAir Pro无线电可用于扫描

- 使用“copy configuration”命令简化WGB配置管理

- OEAP AP上的RLAN端口支持在其有线端口上从dot1x回退到MAB。

- AP客户端跟踪功能现在可以使用config ap client-trace drop-count命令按协议类型跟踪丢弃的数据包

- 可以禁用每个VLAN的IP-MAC绑定和启用/禁用ARP广播，以便停止对NAC设备的设备跟踪或支持第三方WGB。

- 设备分析报告（包括Intel Analytics）现已发送至思科DNA中心

- Flexconnect站点标签现在最多可以有300个AP，而不是之前最多100个。

- OEAP拆分隧道ACL现在支持IPv6和URL过滤器

- 支持最接近的有线mDNS服务提供商，在中央交换模式下基于VLAN和MAC的过滤，在flexconnect模式下支持自定义服务策略

- 支持新的SFP

- 支持PortChannel接口上的Trustsec内联标记

库比蒂诺 — 17.7.1

- 接入点和WiFi6功能：

- 基于URL的ACL支持OEAP上的分割隧道

- 所有AP模式（包括交换矩阵和Flex）均支持SD-AVC

- 当RAP检测到上行链路故障时更快的网状网络断开

- 用于9124 AP的串行回传

- 网状AP上的FIPS模式

- 9124 AP上的RLAN支持

- 交换矩阵AP上的RLAN支持

- AP上Icap和IoT遥测隧道的共存

- 支持9136 AP

- Catalyst 9800无线创新：

- SUDI99证书支持：思科为WLC和AP提供新的根CA，有效期更长

- 更好地检测通告错误信道的欺诈接入点

- WPA3 H2E支持SAE身份验证

- 过渡模式不支持WPA3

- AI增强的RRM支持：将您的RRM算法移动到DNA中心和云

- Microsoft Azure云中支持9800-CL

- 控制本地EAP身份验证的密码套件

- 直接从控制器启用和配置AP BLE无线电

- 9800-CL许可实施

- 可维护性

- 将自定义字符串配置为NAS-ID

- 根据无线接入点实时统计阈值重置AP的可能性

- 跨站点标签和WND实例支持802.11k/802.11v

- Web UI现在具有针对严重事件的警报收件箱页面

班加罗尔 — 17.6.3

- 支持新的SFP（主要是ACU7M和ACU10M）

- 9800上本地设备分析的更新的Apple和Samsung信息

- PortChannel的SGT内联标记支持

- 添加命令“ip arp-limit rate”以限制来自客户端的ARP流量

班加罗尔 — 17.6.2

- 双向速率限制现在可在FlexConnect本地交换AP中的每个客户端完全应用

- 9124 AP的Flex+网桥网状支持

- 802.1X，带mac过滤器故障支持的webauth

班加罗尔 — 17.6.1

- 接入点和WiFi6功能：

1. WLC上自动在AP上写入标记的全局标签持久性配置。

2. Catalyst 9124上的网状EFT支持

3. 世界其他国家/地区(-ROW)域支持

4. C-ANT9104天线支持，以及WLC上的波束切换和天线计数配置

5. WLAN无线电策略：可以配置要在哪个5ghz插槽上广播SSID

6. 虽然不推荐进行此部署，但可以将不同类型的SIA天线插入同一个AP。

7. 9124最大客户端关联从255更改为420

- Catalyst 9800无线创新

1. 当控制器在服务对等启用或禁用模式下配置时，mDNS功能现在提供高可用性支持

2. 在UDN环境中自动注册随机MAC地址

3. 数据平面数据包记录

4. AAA覆盖VLAN的回退：如果在控制器或AP上未配置AAA覆盖VLAN（对于FlexConnect LS模式），则如果启用了回退，则可以使用策略配置文件中的VLAN。

5. mDNS：服务对等体的SDG上的FHRP支持

6. Intel设备分析被传递到Cisco DNA Center

7. IPv6就绪认证

8. LDAP身份验证可以使用属性映射，允许将除CN以外的其他字段用于用户名（例如samAccountName）

9. 第3层漫游后流量的本地链路桥接

10. 通过服务端口支持更多管理协议：SNMP、RADIUS、TACACS、系统日志、NTP、SSH、NETCONF、HTTPS、Netflow

11. 设备分类器（分析）现在包括来自设备分析的数据

12. 中断HA SSO设置后，备用设备将保持相同的配置（接口关闭时除外），而不是丢失所有配置

- 可维护性

1. gRPC遥测的FQDN支持

2. 从SANET进程删除客户端的更精细的原因

3. 从MAC地址格式的角度来看，某些CLI变得更加一致（指向xxxx.xxxx.xxxx）

4. ESXi、KVM、NFVIS和Microsoft Hyper-V的安全启动设置

5. 通过SNMP使用主用接口的备用接口状态

6. 对Wips的系统日志支持

7. 客户端现在可以通过IP地址（无线客户端ip地址A.B.C.D取消身份验证）或用户名（无线客户端用户名Bob取消身份验证）取消身份验证

8. 启用MFP时，密钥验证仅在信标和探测响应帧（而不是所有帧）上完成，以避免将思科AP检测为欺诈。

9. “show ap name <ap-name> wlan vlan”现在显示具有flexconnect本地交换SSID的AP的wlan-vlan映射

10. AP Web服务器在TLS 1.2之前停止支持TLS版本

11. 已禁用Cat9100 AP上的通用AP预配置。

- Web UI中的新建WLAN向导

班加罗尔 — 17.5.1

- 接入点和WiFi6功能：

1. 全新C9124AX接入点平台支持

2. 适用于C9105AX的频谱智能

3. 在Catalyst 9105、9115和9120接入点上每次传输增加11ax OFDMA用户

4. C9105AX支持11ac和wifi6 MU-MIMO

5. 基于客户端负载的EDCA参数

6. 可以启用或禁用每个SSID的特定wifi6功能

- Catalyst 9800无线创新

1. 9800-CL上的LAG支持

2. 支持MIC和LSC加入同一C9800 WLC

- 可维护性

1. 备用监控

2. 禁止随机MAC客户端关联的可能性

3. 跟踪AP CPU使用情况

4. HA增强功能，例如如果HA对不在同一版本中，则自动升级备用WLC

5. DHCP中继：将DHCP中继参数（例如网关IP地址、选项82和DHCP服务器地址）的设置与Cisco AireOS行为保持一致。

6. 端口通道可用范围为1至64

- 安全性和恢复能力

1. Easy PSK:WLAN客户端注册，无需注册

2. 支持调配Suite B 192位AVP

3. 默认网关IP可达性检查

4. 对LSC证书的中间CA支持

5. 支持MIC和LSC AP加入控制器

6. 支持DTLS的多个密码套件

7. 支持webauth-on-mac-filter-failure组合的WPA(2)-PSK

8. 为Wips添加签名

班加罗尔 — 17.4.1

- 不再支持Wave1（基于Cisco IOS的）接入点（IW3700除外）

- 此版本不再支持RLDP。

- AP内存信息现已共享

- DHCP选项12支持设置接入点的主机名

- 客户端高级调度请求

- 检测断开的天线

- 引导完整性可视性

- 使用本地IPV6的网关IP检查

- “show ap image file summary”现在显示AP映像

- OBSS-Packet Detect支持

- 在Flex部署中支持重叠的IP地址

- 更快地检测网关可达性丢失

- RAP以太网菊花链

- 802.1X支持记帐会话ID

- 支持DHCP选项82远程ID子选项中的分隔符

- Wips：可配置阈值，用于警报和调查分析捕获支持

- Day0 CLI向导

- 支持通过一次点击重新引导与一个站点标记关联的所有AP。

- 现在可以使用FQDN配置系统日志服务器

- 使用策略的智能许可

- Web UI增强功能，可监控CPU和数据平面使用情况

- 9115和9120 AP增加了TWT支持

- 9800支持配置成帧MTU RADIUS属性

阿姆斯特丹 — 17.3.5

- 添加命令“ip arp-limit rate”以限制来自客户端的ARP流量

阿姆斯特丹 — 17.3.2

- 通过序列号授权OfficeExtend接入点

- 管理员可以启用或禁用对Office Extend无线接入点UI的本地访问

- 没有ICAP的AP上存在BLE和保证。

- 使用策略的智能许可

- TLS支持DNA中心云遥感勘测

- 在Flex部署中支持重叠的客户端子网，仅适用于PSK和dot1x。

阿姆斯特丹 — 17.3.1

- 802.11ax/Wifi6

- Cisco DNA Center Assurance Wi-Fi 6控制面板提供无线网络的可视化表示。

- 9130的动态三无线电支持

- 此版本中的Cisco Catalyst 9130 AP支持上行和下行正交频分多址（UL OFDMA和DL OFDMA）功能。目前限制为在DL OFDMA或UL OFDMA传输中支持8个用户。在此版本中，80 MHz和160 MHz带宽支持37个用户。

- 此版本中的Cisco Catalyst 9130 AP支持上行链路多用户多输入和多输出(UL MU MIMO)功能。

接入点相关功能

- AP审核配置功能有助于检测控制器和AP之间的无线服务同步问题。

- AP 9105支持

- Wifi直接支持

- AP映像下载时间增强增加了多个滑动窗口的支持，以便控制数据包从控制器传输到AP。

- AP支持捆绑包：您现在可以检索AP的支持捆绑包信息，并将其导出到控制器或外部服务器。

- IW3702特定功能：

- IW3702上的AVC支持

- IW3702现在可以启用或禁用其加热器

- IW3702上的以太网菊花链支持

- 灵活的天线端口配置

- C9115上的频谱智能功能

- 外部模块支持

- gNMI配置持久性

- 物联网模块管理

- Ipv6组播过滤

- 对Flex的mDNS网关支持

- 9120和9115上的DTLS加密硬件协助

- COS AP（wave2和11ax AP）支持IGMPv3

控制器相关功能

- 控制器上的BLE管理。

- 控制器允许在与不同策略配置文件相关联的相同WLAN之间进行无缝漫游。

- Cat9k交换机上的嵌入式无线现在以非sda（但仍为交换矩阵）方式受支持。

- PKI管理页面已展开，现在允许创建CSR和导入证书。

- Hostpot 2.0版本3认证功能

- Web身份验证和Web管理员现在对HTTP/HTTPS有单独的设置

- 网状特征。

- 2.4ghz网状回程。

- 网状网信道外背景扫描

- 增强的网状融合。

- ARP代理

- 控制器将客户端会话保留10秒，而不是立即删除少数客户端。

- 未包含启用了802.11w受保护管理帧(PMF)的非法设备。相反，非法设备被标记为Contained Pending，并发出无线服务保证(WSA)警报以通知事件。

- 通过访问其冗余管理IP，可以监控HA SSO对中的备用WLC。

- 思科用户定义网络(UDN)移动应用有助于创建用户定义网络，并限制对设备的访问，除非邀请设备共享网络。

- 可以在KVM和ESXi环境中配置SR-IOV。

- 客户端状态更改的系统日志支持功能使您能够跟踪客户端详细信息，如IP地址、AP名称等。

- 支持DS参数集：托管AP现在在“恶意AP”报告中提供有关检测到的恶意AP的DS参数集的更多信息。

- 2个额外的Wips攻击签名。

- 完全支持ISSU

- 自定义网络身份验证tar捆绑包现在也复制到备用WLC

- 客户端详细信息现在指示客户端使用的是通用管理MAC地址还是随机MAC。

- 从17.3版开始，可以在Cisco Catalyst 9800-CL云无线控制器私有云实例上配置高吞吐量模板。

- Web用户界面：

- 暗模式

- AP LED闪烁

- AP支持捆绑下载

- 增强的PKI管理页面

- OpenRoaming

- 9000交换机上的嵌入式无线（非SDA）

- 软件升级页面增强功能

- TRi无线电配置

- 跟踪控制面板中的设备温度

其他更改

- Cisco Catalyst 9800-CL无线控制器现在需要16 GB磁盘。

- 从Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1开始，这些Cisco Catalyst 9800系列无线控制器支持更多端口通道：

- Cisco Catalyst 9800-80无线控制器：从1-40到1-64

- Cisco Catalyst 9800-40无线控制器：从1-4到1-16

- Cisco Catalyst 9800-L无线控制器：从1-6到1-14

- 从Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1开始，AP名称最多只能包含32个字符。

- 如果从Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1降级到更早版本，则配置更大范围的端口通道会消失。

- 使用EoGRE AAA代理时，AAA端口默认设置为1645和1646。要更改此端口配置，请使用以下命令：tunnel eogre interface tunnel-intf aaa proxy key key key-name auth-port auth_port acct-port acct_port

- 如果由于网关检查失败而触发SSO，移动隧道会关闭并启动。

- 添加对Cisco Catalyst 9800无线控制器中LED闪烁的支持。

- 在GUI中添加了日志查看器窗口，用于查看放射性跟踪日志。

- 添加的新字段用于在GUI中显示AP配置状态。

- 欺诈检测中的列标题从MFP Required更改为PMF Required。

- EoGRE > Tunnel Profiles > Edit Tunnel Profile > General选项卡中存在的Central Forwarding字段已删除。

这些MIB已修改。

- CISCO-LWAPP-AP-MIB.my

- 已添加以下标量对象：

- cLApGlobalAPAuditReport

- cLApGlobalAPAuditReportInterval

- 已将对象添加到cLApProfileEntry表：

- cLApProfilePersistentSsidBroadcastEnable

- cLApProfileDhcpFallback

- CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CALIB-MIB.my

- CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB.my

- CISCO-LWAPP-DOT11-MIB.my

- CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB.my

- CISCO-WIRELESS-HOTSPOT-MIB.my

- CISCO-LWAPP-REAP-MIB.my

- CISCO-LWAPP-WLAN-MIB.my

- cLWlanWifiDirectPolicyStatus：已添加这些策略值。

- xconnectNotAllow

阿姆斯特丹 — 17.2.1

- 802.11ax/Wifi6

- 目标唤醒时间

- 9130的动态三无线电支持

- 使用DNAC进行频谱分析

- 支持IW6300重型无线接入点

- 禁用/启用机会性密钥缓存的可能性

- 本地交换RLAN在本地模式下保持转发流量，即使WLC不可达

- 多链路延迟支持

- 灵活本地交换和交换矩阵设置中的IPV6 QoS支持（非AVC）

- 机箱中的交换矩阵，支持外部交换矩阵边缘

- FlexConnect本地交换和本地身份验证现在支持FT

- 创建移动域ID以在AP之间共享缓存密钥的可能性

- FlexConnect本地交换现在支持DHCP

- 使用RMI的HA SSO：“ip default-gateway”命令不再需要。可以在路由表中找到网关IP。

- BSSID计数器统计信息

- CLI中的OpenRoaming支持

- Aironet IE已增强为包含AP名称。

- AP不再支持传感器模式

- Web用户界面：

- 三无线电支持

- 设备生态系统智能客户端扫描报告

- 显示SGT和VN属性

阿姆斯特丹 — 17.1.1s

- 高可用性(AP SSO)

- 冗余管理接口

- 网关验证支持

- HA SSO的LACP支持（独立WLC中已支持LACP）

- 11x / Wifi 6

- BSS着色（尚无OBSS-PD）

- 9120上的FastLocate

- 有线访客的IPV6 RA转发

- Ipv6上的OpenDNS和Flexconnect支持

- 加密流量分析ipv6支持

- Ipv6上的Flex/Fabric AVC

- Ipv6上的Flexconnect本地身份验证

- 基于ipv6 NMSP的CMX和DNA空间支持

- Ipv6保证和Netconf

- 对Capwapv6隧道的UDPlite支持

- 新硬件

- IW3700和IW6300 AP支持

- HyperV支持9800-CL

- 支持Catalyst接入点(EWC-AP)上的嵌入式无线控制器

- 支持所有室内wave 2 AP上的网状（网桥模式）

- 支持Flex+网桥模式（wifi6 AP除外）

- 9800-L性能许可证支持

- Wips

- Facebook Express Wi-fi

- 访客身份验证后的VLAN覆盖支持（LWA和CWA）

- 支持NAT后面的WLC的移动隧道

- 无线客户端QoS策略更改，无断开连接

- 设备生态系统：Samsung分析

- 用户个人网络

- AP打开/关闭事件跟踪内部RADIUS记帐

- iPSK对等端到对等端阻塞

- mDNS高级（VLAN下的策略，RLAN下的mdns，位置过滤扩展，AP上的mdns，有线访客的mdns）

- SGACL支持通过锚点进行无线访客访问

- 智能许可证改进了对AP身份的跟踪，以避免重复计数

- 用于访客的客户端多重身份验证：L2(dot1x，PSK)+ L3(LWA/CWA)身份验证组合支持访客锚点

- TLS 1.2支持本地EAP身份验证

- 对DNS URL过滤器ACL的灵活本地交换支持身份验证前和身份验证后

- 增强的URL过滤器（仅允许每个URL允许/拒绝操作）用于Flex Local交换

- DNS支持Radius等网络服务

直布罗陀 — 16.12.4a

此版本无新功能

直布罗陀 — 16.12.3

在此版本中，仅受支持的SFP起作用。如果使用不受支持的SFP，则端口无法正常工作。

直布罗陀 — 16.12.2t

无新功能。

直布罗陀 — 16.12.2s

- 支持9120AX和9130-AXI AP

- Default-policy-tag editable：已禁用wlan id 1-16到default-policy-profile的自动映射

直布罗陀 — 16.12.1t

- 防止9120AX和9130AXI加入9800

直布罗陀 — 16.12.1

- Hardware

- 支持9800-L

- 支持1840 AP

- 作为公共云运营商支持Google云平台

- 支持 — P域

- BLE USB转换器支持

- WPA 3

- Hostpot 2.0支持

- 有线访客

- 增强了对公共云的支持（最多6000个AP）

- Catalyst 9100 AP的OFDMA支持

- Wi-Fi联盟灵活多频操作

- MFP支持

- 网状网上的通话时间公平性

- WLC Web UI上的最佳实践检查器窗口

- 使用日历配置文件拒绝建立无线客户端会话

- 交换矩阵模式客户端的IPv6支持以及身份验证前和身份验证ACL

- IPv6组播到单播

- 支持IPv6 Prime基础设施

- 安全增强型Linux许可模式

- RadioActive跟踪现在可从Web UI获取

- RadioActive跟踪组播组IP地址

- 允许回滚到以前的版本(“show install rollback”)

- FIPS认证

- 独立WLC的LACP

直布罗陀 — 16.11.1

- Hardware

- 支持9115、9117、9120 11ax WiFi6 AP型号

- Cat9400、Cat9500（特别是在16.11.1c）上的嵌入式无线支持

- 9800 WLC上的mDNS网关/代理支持

- 使用AAA覆盖的双向速率限制

- CAPWAP上的PAT支持，用于远程AP加入（在NAT/PAT之后）

- AP设备包升级功能

- 每站点或每AP型号AP SMU升级

- 前厅大使

- Flexconnect模式的AP支持LAG

- EoGRE支持

- 具有NAT支持的根网状AP上的DHCP

- 支持AP内部的BLE无线电

- 本地网络身份验证(LWA)支持Flex上的Ipv6 ACL

- 网状CAC

- 设备上的Guestshell [9800-40/9800-80]

- RESTCONF配置管理协议(RESTCONF)

- NETCONF和RESTCONF服务级别访问控制列表

- 使用CMX IP地址对NMSP进程进行RadioActive跟踪

- 通过命令“show wireless stats mobility messages”显示9800上的移动协议统计信息

- 按组重新启动AP

- Web UI升级页面现在支持SFTP选项

- SDA中的被动客户端

- 支持MAC地址作为Packet Tracer中的过滤器

- 策略分类引擎

- 具有本地分析的未知设备的操作配置文件：

直布罗陀 — 16.10.1

这是支持9800控制器的第一个版本。

- 支持的平台

- 9800-40（包括对RP端口的SFP支持、USB 3.0支持）

- 9800-80

- ESXi、KVM、ENCS(NFviS)上的9800-CL

- AWS上的9800-CL

- 9800-SW - Cat9300上的交换矩阵支持

- AP模式

- 本地

- FlexConnect

- 网桥（网格）

- 嗅探器

- 监控

- OEAP支持

- 常规

- CAPWAP分段

- 数据DTLS

- 无线管理接口

- 无线管理

- 管制范围（支持20个国家代码）

- 智能许可证支持

- 指定的许可证保留

- L2端口通道

- L3访问列表

- WLC生成2048位RSA密钥

- CSR证书

- PKI本地签名证书(LSC)

- 合法拦截：AAA属性

- 休眠客户端

- Web Server

- 自带设备(BYOD)

- 加密流量分析(ETA)

- 支持动态遥测订用创建

- 最佳实践（含修复）

- 即插即用增强功能

- 第0天向导

- 迁移工具，用于在vEWLC UI和独立应用上托管的私有云和公共云的灰场部署

- Smart Call Home

- 体育场愿景

- 嵌入式数据包捕获

- 数据平面Packet Tracer

- TrustSec SGT:WLC上的SGACL和内联标记

- 无线广播

- DNS ACL、FQDN预身份验证ACL、URL过滤

- 可编程性和遥测

- 网络服务

- DNS

- RADIUS（包括按领域选择的RADIUS）

- ping

- Telnet

- SSH

- HTTP

- NTP

- SNMP

- 系统日志（包括支持按主机名配置系统日志主机）

- WLAN

- 新配置模型

- 集中身份验证(WPA/WPA2、EAP-FAST/EAP-PEAP、WPA2-PSK)

- 静态 WEP

- WPA-PSK/TKIP

- MAB

- LDAP

- 安全LDAP

- CCKM

- SSID的多PSK(MPSK)安全性，每个SSID最多5个密钥

- 授权更改(CoA)

- 多重身份验证方法(PSK+LWA/CWA、MAB+iPSK+LWA、do1x+LWA) — 仅用于非访客（外部/锚点）客户端。

- WLAN高级

- 客户端负载平衡

- 客户端限制

- P2P 拦截

- 频段选择

- 802.11小时

- 11瓦

- 11r

- 11v（BSS过渡、空闲超时、定向组播服务）

- P2P客户端支持

- AAA覆盖

- VLAN分组

- IP源保护v4/v6

- DHCP

- 内部 DHCP 服务器

- IP盗窃

- DHCP中继（包括选项82）

- DHCP选项82（AP名称 — SSID、AP组名称、flex grp名称、AP位置、AP MAC、AP名称+ VLAN、AP以太网MAC）、

- DHCP子选项5,151/152（Cisco IOS和COS AP）

- 使用NAT的AP上的DHCP（仅ipv4）

- DHCP选项60 +供应商名称

- 本地模式/中心交换

- 本地模式：开放式身份验证+ MAB

- 本地模式：WPA/WPA2-PSK/802.1x

- 本地模式：LWA/CWA

- 本地模式：客户端IPv6

- 本地模式：RF分组/TPC/DCA/CHD

- 本地模式：802.11k

- 本地模式：ACL

- 本地模式：RxSoP

- 本地模式：智能漫游

- 本地模式：清洁空气

- 本地模式：EDRRM

- 本地模式：XoR

- 本地模式：WLC支持SXPv4

- 适用于本地的DNAC自动化和保证工作流程

- FlexConnect

- 中央交换/中央DHCP

- 高效的FlexConnect(FC)映像升级

- 远程工作人员

- TrustSec:Flex模式的SGT内联标记

- 以太网回退

- AP上的以太网VLAN标记

- 分割隧道、NAT-PAT、Radius回退、中央DHCP（本地软件）

- 客户端V6

- 代理 ARP

- 1815的远程LAN(RLAN)支持

- TrustSec SGT:SGACL和flex的内联标记

- 通过NAT将Flex AP连接到WLC。如果链路断开，Flex AP充当本地DHCP服务器

- DNAC Flex自动化和保证工作流程

- 网状

- 最佳父交换机选择 — 轻松计算、父交换机决策、SNR平滑、环路预防、首选父交换机

- 多个RAP

- 5GHz RAP上的RRM

- 室外的GPS支持

- 部署模式 — 无线回程、通用接入、点对多点无线桥接、P-P桥接

- 本地签名证书(LSC)

- 不同的身份验证机制 — MAC地址、RADIUS、PSK、LSC

- WGB

- 具有多个VLAN的WGB（挖掘功能）

- 通用WGB

- 高速漫游（WGB和WLC）

- 静态锚点WGB

- RF/RRM/欺诈

- RF 分组

- 动态信道分配(DCA)

- 传输功率控制(TPC)

- 覆盖盲区检测

- Rx-SOP

- EDCA参数

- 11ac - 80 Mhz

- FRA

- 异或

- 动态频段选择(DBS)

- 第3个无线电模块支持

- 每SSID启用/禁用日期速率

- DFS和非DFS通道扫描

- 节能(U-APSD)

- 客户端链路

- wIPS自动SPT（交换机端口跟踪） — Prime必备

- 欺诈/RLDP — 单个控制器

- 每个AP的欺诈流量

- 通话时间授权

- 清洁空气

- 18xx AP上的频谱智能

- 灵活的DFS

- 无线接入点

- AP优先级

- AP本地身份验证内部

- AP本地身份验证外部

- AP崩溃文件上传

- AP CDP

- AP映像预下载

- AP NTP

- AP身份验证列表

- AP数据包转储

- AP LAG（本地模式）

- TCP MSS调整（本地模式、Flexconnect和交换矩阵模式）

- AP过滤器

- AP调配PnP

- 使用静态IP地址指定AP上的DNS和AP域

- 为下游设备连接在第2波AP上启用AUX以太网端口

- 移动性

- IRCM

- 访客权限

- L2移动（单实例）开放式身份验证

- L2移动MAB/dot1x

- L2移动性LWA/CWA

- L3 Mobility Openauth

- L3移动Dot1x，MAB

- L3移动CWA，LWA

- 锚点使用案例的安全配置文件更新（GS功能）

- Apple L3移动性

- 静态客户端漫游

- 基于DNS的ACL的自动锚点支持

- 访客

- 访客锚点

- 内部/外部Web身份验证

- CWA

- 访客锚点组冗余

- Mac上的Webauth故障

- WebAuth中的无缝漫游挂起

- 外部映射支持

- 高可用性

- HA AP和客户端SSO [无RMI，无网关检查，无对备用服务端口的远程访问]

- HA — 适用于交换机上的嵌入式无线的N+1冗余(9800-SW)

- 为交换机上的嵌入式无线提供流程重启和修补支持(9800-SW)

- SMU +滚动AP升级

- N+1滚动AP升级，用于完全控制器映像升级

- QoS/语音/视频

- 无线语音

- 自动QoS

- 语音移动性

- QoS - BSSID

- QoS — 客户端

- QoS — 快速通道

- SDN QoS

- QoS TCLAS、SIP

- QoS SIP语音呼叫监听

- SIP CAC

- Dot1P标记

- 近似公平带宽

- 语音诊断

- 语音指标

- 视频CAC

- AVC/分析

- NBAR协议发现

- 灵活的Netflow

- 应用可视性与可控性(AVC)

- 本地分析

- 动态协议包升级

- 组播/mDNS

- 组播 — IPv4

- 组播 — L2漫游（单实例）

- VLAN选择和L2/L3组播优化

- 媒体流(MC2UC)

- IPV6

- 本地IPv6

- IP源保护V6

- Webauth IPv6

- IPv6客户端 — 移动/漫游

- IPv6客户端 — SDA无线（仅限）

- IPV6组播 — 组播

- IPv6内部DHCP服务器

- 通过思科云连接PnP工作流程在公共云中加入AP

- 通过思科DNA-Center PnP工作流程或通过常规DHCP/DNS/启动选项在私有云中加入AP

- 位置

- NMSP

- Hyperlocation

- 探测RSSI和位置

- 支持CMX云

- 对CleanAir的NMSP支持

- RFID标签支持

- Hyperlocation - CMX、HA和AP过滤

- 超位置支持 — 交换矩阵模式

- SDA

- 支持机顶盒(OTT)/Flex

- 1800s传感器支持

- 交换矩阵的DNAC自动化和保证工作流程

- SDA IRCM

- Netflow支持Fabric Edge

- 安全控制平面

- 一个用于多个交换矩阵域的WLC（每个AP组的MAP服务器）

- 室外AP支持

- AP4800的iCAP支持