Contents

Introduction

背景信息

简称

Mop的工作流

CAT在Ultra-M设置交换

Prerequisites

交换替换程序

Introduction

本文描述要求的步骤为了替换在设置的Ultra-M的有故障的Catalyst (CAT)交换机主机StarOS虚拟网络作用(VNFs)。

背景信息

Ultra-M是设计为了简化VNFs的配置的一个被预先包装的和被验证的虚拟化的便携信息包核心解决方案。 是Ultra-M设置的一部分的服务器被连接到三不同种类的交换机：

- CAT交换机

- 分支交换机

- 脊椎交换机

如镜像所显示， Ultra-M设置的网络拓扑是：

UltraM网络拓扑

Note:网络拓扑是仅表示法。交换机之间的连接也许稍有变化，并且那取决于配置的解决方案。

本文供熟悉Cisco Ultra-M设置和CAT交换机操作的Cisco人员使用。

简称

VNF

虚拟网络功能

MOP

程序方法

LAN

区域网

FTP

文件传输协议

TFTP

简单文件传输协议 (TFTP)

CIMC

Cisco集成管理控制器

Mop的工作流

替换程序的高级工作流

CAT在Ultra-M设置交换

在Ultra-M设置， CAT交换机处理这些网络：

管理网络-连接CIMC连结交换机的UCS服务器和管理端口的端口。

OpenStack设置网络-连接LAN1所有UCS服务器端口。

外部网络-连接到下一跳交换机。

在Ultra-M设置的每个机架有一台CAT交换机为了处理设备的这三网络当前在机架。因为只有每个机架一台CAT交换机和没有冗余到CAT交换机，在一台有故障的CAT交换机的更换时，交换机将被影响的CAT处理的网络。然而，因为服务级别数据流都没有通过这些网络运载那里不会是任何服务影响在替换程序时。

Prerequisites

在您继续进行交换机更换前，请使用配置文件的备份从CAT交换机的有使用的ftp/tftp ：

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

检查在交换机运行的当前软件版本并且记录下来它：

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

检查当前许可证权利：

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

记录下来物理电缆连接到交换机并且端口状态：

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

交换替换程序

在机架上安装新的交换机并且连接电缆到交换机如注释。可以找到交换机安装的步骤这里： Catalyst 3850 Switch硬件安装指南。

执行快速设置输入初始IP信息。对交换机的此动作enable (event)访问通过进一步配置的IP地址。 步骤为了执行快速设置可以在此链路找到： Catalyst 3850 Switch入门指南。

检查CAT交换机的软件版本并且对早先软件版本的升级/降级根据产生的链路这里： Catalyst 3850 Series Switch升级、管理和恢复技术。

检查新的CAT交换机的许可证级别并且确认它是根据老许可证设置：

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

调用配置备份到新的交换机：

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

在您装载备份配置后，请重新载入交换机：

CAT-POD1-01#reload

一旦交换机是UP，请检查端口状态并且确认它是作为以前：

CAT-POD1-01#show int status