目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

混合Telco-Return和雙向環境的示例

電纜數據機決定系統是Telco-Return還是雙向返迴路徑的流程

自動切換雙電信返回數據機中的模式

手動將雙電纜數據機從Telco-Return切換到雙向模式的方法

使用DOCSIS配置檔案

使用SNMP

重置為出廠預設設定

相關資訊

簡介

本檔案將說明如何從Telco-Return（單向）場景切換到雙向射頻(RF)返迴路徑。在雙向工廠的情況中，纜線資料機使用上游RF而不是經由公共交換電話網路(PSTN)的非同步點對點通訊協定(PPP)返迴路徑(請參閱圖1)。 此轉接過程通常在纜線工廠將其單向放大器升級為雙向之後完成，因此可支援正向和反向路徑中的RF傳輸。多服務運營商(MSO)面臨的挑戰是以在即時混合光纖同軸電纜(HFC)網路中對付費使用者影響最小的情況下完成切換。

圖1 - Telco-Return圖

執行此類切換從物理上講似乎非常複雜，而且可能會因為中斷Internet連線的時間長於期望的時間而中斷服務。但是，如果執行正確，則不應如此。這是因為思科uBR7246纜線資料機終端系統(CMTS)可以支援兩種模式：在同一頭端和同一電纜線卡上同時使用Telco-Return和雙向返迴路徑模式。

注意：在將所有數據機轉換為雙向之前，務必仔細選擇上行頻率(該示例使用24000000 MHz)。 此外，使用頻譜分析儀，確保返迴路徑可用且乾淨。要瞭解如何測量上游，請參閱電纜常見問題。執行從Telco-Return到雙向的轉換時，建議首先使用電纜裝置前端中的幾台電纜數據機和現場的一個小樣本嘗試轉換。這首先可以作為一個測試，檢查在逐步退出剪下之前是否存在任何返迴路徑問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案使用下列特定軟體和硬體版本：

- 採用Cisco IOS®軟體12.0(5)T的uBR7223

- Cisco網路註冊器(CNR)版本3.5.3

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

混合Telco-Return和雙向環境的示例

CMTS配置的這一部分顯示與Telco-Return相關的必要命令。

interface Cable2/0

ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.10.168.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

cable helper-address 172.16.135.20

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

cable insertion-interval automatic 25 500

cable dhcp-giaddr policy

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 117000000

cable upstream 0 frequency 24000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 range-backoff 0 6

no cable upstream 0 shutdown

cable Telco-Return enable

cable Telco-Return spd 1 factory-default

cable Telco-Return spd 1 threshold 255

cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200

cable Telco-Return spd 1 manual-dial

cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate

cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20

cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap

cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888

cable Telco-Return spd 1 username test

cable Telco-Return spd 1 password test

!

有關Telco-Return的完整配置以及上例中所用命令的說明，請參閱Cisco uBR7200系列通用寬頻路由器的Telco-Return。

下一個範例是show cable qos profile和show cable modem輸出（關於工作組態）。輸出顯示了同一CMTS中的混合Telco-Return和雙向環境的示例。請注意，此處顯示的所有纜線資料機位於同一個纜線介面(Cable2/0)中。

註：具有T的數據機用於Telco-Return，具有U0的數據機用於使用上游埠0的雙向數據機。兩種模式位於同一MC16C卡介面Cable2/0上。

ubr7223#show cable modem

Interface   Prim Online    Timing     Rec       QoS    CPE IP address      MAC address

Sid   State    Offset     Power

Cable2/0/T  94   online     0          0.00     3      2   10.10.169.151     0020.4066.b6b0

Cable2/0/T  95   online     0          0.00     3      1   10.10.168.18      0020.4061.db5e

Cable2/0/T  96   online     0          0.00     3      1   10.10.169.240     0020.4066.b644

Cable2/0/U0 97   online    307         0.25     4      1   10.10.168.108     0020.4002.fc7c

Cable2/0/T  98   online     0          0.00     3      1   10.10.169.245     0020.4003.65fe

Cable2/0/U0 99   online    332         0.25     4      0   10.10.168.110     0020.400b.9b40

Cable2/0/U0 100  online    277         0.25     4      1   10.10.169.114     0020.4002.ff42

Cable2/0/T  101  online     0          0.00     3      1   10.10.169.175     0020.4066.b6c8

Cable2/0/U0 102  online    272         0.25     4      1   10.10.168.115     0020.400b.9b84

Cable2/0/T  103  online     0          0.00     3      1   10.10.168.204     0020.4003.6788

Cable2/0/T  104  online     0          0.00     3      1   10.10.168.66      0020.400b.9af6

Cable2/0/T  105  online     0          0.00     3      1   10.10.169.107     0020.4065.d75e

Cable2/0/T  106  online     0          0.00     3      2   10.10.168.193     0020.4065.9148

Cable2/0/T  107  online     0          0.00     3      2   10.10.168.96      0020.4066.d2b0

Cable2/0/T  108  online     0          0.00     3      1   10.10.169.118     0020.4003.7110

Cable2/0/T  109  online     0          0.00     3      1   10.10.168.202     0020.4003.6b22

Cable2/0/U0 111  online    227         0.25     4      1   10.10.169.117     0020.4002.fd0e

Cable2/0/T  112  online     0          0.00     3      0   10.10.169.127     0020.4062.1ba0

Cable2/0/T  113  online     0          0.00     3      1   10.10.169.109     0020.400b.9a22

Cable2/0/T  114  online     0          0.00     3      1   10.10.168.229     0020.4061.65ee

Cable2/0/T  115  online     0          0.00     3      1   10.10.169.173     0020.4002.ffb4

Cable2/0/T  116  online     0          0.00     3      1   10.10.169.38      0020.407e.a54c

Cable2/0/T  117  online     0          0.00     3      1   10.10.168.77      0020.4084.1780

需要注意的重要一點是，兩種模式（Telco-Return和雙向）都使用不同的DOCSIS配置檔案，如與show cable modem命令相比，輸出show cable qos profile中所示。所有線上Telco-Return資料機均使用#3服務，雙向使用QoS服#4。

在本示例中，存在兩個DOCSIS配置檔案。一個檔案使用Telco-Return with QoS #3，另一個檔案使用雙向with QoS #4。

ubr7223#show cable qos profile

Service Prio   Max         Guarantee   Max         Max tx     TOS   TOS    Create     B

class          upstream    upstream    downstream  burst      mask  value  by         priv

bandwidth   bandwidth   bandwidth                                      enab

1       0      0           0           0           0           0x0  0x0    cmts(r)    no

2       0      64000       0           1000000     0           0x0  0x0    cmts(r)    no

3       1      128000      0           512000      0           0x0  0x0    cm         no

4       7      32000       0           265000      0           0x0  0x0    cm         no

電纜數據機決定系統是Telco-Return還是雙向返迴路徑的流程

通用儀器(GI)衝浪板SB2100D和3100D數據機能夠雙向和電信返回。2100D和3100D中的D代表雙功能。當雙數據機開箱後首次安裝在系統中時，其初始化狀態為未知。在未知狀態下，纜線資料機偵聽下游中的訊息，以瞭解如何取得上游。如果纜線資料機聽到上游通道描述符(UCD)，則會嘗試在RF返迴路徑上建立連線。如果纜線資料機偵聽到電話通道描述符(TCD)，則它在未能取得上游RF返迴路徑後，會嘗試透過PSTN使用內部PPP資料機（在GI資料機中）進行上游連線。通常，雙GI纜線資料機首先查詢UCD。如果纜線資料機使用的是Telco-Return，則不會收到UCD訊息。電纜數據機開始查詢TCD。

自動切換雙電信返回數據機中的模式

Telco-Return雙D數據機不能自動在模式之間來回切換。一旦雙纜線資料機成功取得上游資料，無論該雙纜線資料機處於何種模式，該雙纜線資料機都會停留在該模式，直到系統操作員進行修改。SB2100D和SB3100D不能在RF和Telco-Return模式之間自動切換。數據機在Telco-Return模式下註冊後，將忽略UCD。

手動將雙電纜數據機從Telco-Return切換到雙向模式的方法

系統操作員可以使用三種不同的方法將雙數據機更改為射頻雙向模式：

- 使用DOCSIS配置檔案

- 使用SNMP

- 重置為出廠預設設定

使用DOCSIS配置檔案

可以修改DOCSIS配置檔案。更改指示模式的上行通道ID的值：

- 0 = Telco-Return

- 1或更高= RF返回

圖2 - Cisco DOCSIS CPE配置器V3.0a

這是Cisco DOCSIS配置器V3.0的螢幕截圖，用於設定RF返迴路徑的上游通道ID。

要執行切換，可以建立一兩個DOCSIS配置檔案。這取決於您希望以多快的速度執行過渡。如果要在一個步驟中將所有數據機從Telco-Return更改為雙向，則只需在Upstream Channel ID欄位(請參見圖2)中將當前Telco-Return DOCSIS配置檔案從0編輯為1或空。然後，對數據機重新通電，迫使它們獲取新引數。這將啟用雙向模式。如果要執行更逐步的切換（只有一部分電信返回數據機被轉換為雙向），則需要兩個DOCSIS配置檔案，如圖2所示。還必須在CNR上啟用客戶端類處理。為了將風險降至最低，建議在生產環境中逐漸執行切換。

使用SNMP

第二種方法是使用3Com提供的公共管理資訊庫(MIB)，通過簡單網路管理協定(SNMP)切換模式：TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB。

使用docsTrCmMode MIB對象，可以調整上游選擇，如MIB屬性值表中所示。此對象的OID為1.3.6.1.2.1.10.128.1.1.2，代表電纜數據機工作模式。纜線資料機可能使用下表所示的MIB整數值在這些模式下運作。

模式

MIB整數值

其他

1

Telco-Return

2

雙向

3

使用DOCSIS配置器工具(請參閱圖3)，通過將整數值設定為3，可以在轉換期間將docsTrCmMode MIB對象從Telco-Return模式設定為雙向模式。

圖3 - Cisco DOCSIS CPE配置器V3.0a

這是Cisco DOCSIS配置器V3.0的螢幕截圖，用於設定docTrCmMode MIB。

這是MIB定義中包含MIB對象docsTrCmMode的部分：

Name: docsTrCmMIB

Type: MODULE-IDENTITY

OID: 1.3.6.1.2.1.10.128

Full path:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)

Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB

Parent: transmission

First child: docsTrCmMIBObjects

Prev sibling: docsIfMib

Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access

Contact:   Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy  Adiraju

Postal: 3Com

3800 Golf Road

Rolling Meadows, IL 60008

Tel:    +1 847 2622201  +1 847 2622205

Fax:    +1 847 2620258

E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com

Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

重置為出廠預設設定

此方法涉及您的電纜數據機和PC。

從Telco-Return切換到雙向模式的第三種方法是將您重設為出廠預設值。此方法通過使用HTML Configuration Manager使用者介面網頁來實現。使用此工具，可以使數據機認為它在未知狀態下「開箱即用」。在這種未知狀態下，數據機在下次啟動時掃描最佳返迴路徑。

當數據機重置為出廠預設設定時，它會偵聽UCD並嘗試在RF返回時建立連線。如果數據機找不到上游路徑，它將偵聽TCD。

要訪問HTML Configuration Manager使用者介面，請完成以下步驟：

1. 將直通乙太網電纜從您的PC連線到您的雙GI Telco-Return電纜數據機的RJ-45乙太網埠。

2. 在瀏覽器中鍵入http://192.168.100.1/config.html。

3. 使用與192.168.100.0/24相同的子網上的IP地址配置TCP/IP屬性。

例如，您可以將IP地址192.168.100.2設定為掩碼255.255.255.0，預設網關192.168.100.1。設定TCP/IP屬性後，可以從PC對IP地址192.168.100.1執行ping操作後，您應該能夠使用瀏覽器啟動診斷工具。將開啟診斷HTML配置管理器頁面，並允許您將數據機重置為出廠預設設定。圖4顯示如何通過按一下Reset to Defaults（重置為預設值）按鈕重置為出廠默認值。請注意，此圖片僅顯示網頁的底部。

注意：此方法是最不理想的，因為您必須讓終端使用者（訂戶）參與切換過程，或者可能會將現場工程師傳送到您的位置以執行切換流程。

圖4 - Surfboard SB3100D Telco-Return數據機重置為出廠螢幕

相關資訊

- Cisco uBR7200系列通用寬頻路由器的Telco返回

- Cisco uBR7200系列電纜路由器的電話回撥

- Cisco uBR7200系列電纜路由器的增強型頻譜管理和電話回撥

- 技術支援與文件 - Cisco Systems