目錄

簡介

背景資訊

縮寫

兩個HDD故障

Compute Server上的兩個HDD故障

控制器伺服器上的兩個HDD故障

OSD-Compute Server上的兩個HDD故障

OSPD伺服器上的兩個HDD故障

簡介

本文檔介紹在Ultra-M設定中替換伺服器中兩個有故障的HDD驅動器所需的步驟。此過程適用於OpenStack環境，在此環境中，ESC不管理Cisco Prime Access Registrar(CPAR)，而CPAR直接安裝在部署在OpenStack上的虛擬機器上。

作者：Karthikeyan Dachanamoorthy和Harshita Bhardwaj，思科高級服務。

背景資訊

Ultra-M是經過預打包和驗證的虛擬化移動資料包核心解決方案，旨在簡化VNF的部署。 OpenStack是適用於Ultra-M的虛擬化基礎架構管理器(VIM)，包含以下節點型別：

- 計算

- 對象儲存磁碟 — 計算（OSD — 計算）

- 控制器

- OpenStack平台 — 導向器(OSPD)

Ultra-M的高級體系結構及涉及的元件如下圖所示：

本文檔面向熟悉Cisco Ultra-M平台的思科人員，詳細說明了在OpenStack和Redhat作業系統上執行的步驟。

附註：Ultra M 5.1.x版本用於定義本文檔中的過程。

縮寫

澳門幣

程式方法

OSD

對象儲存磁碟

OSPD

OpenStack平台導向器

硬碟

硬碟驅動器

固態硬碟

固態驅動器

VIM

虛擬基礎架構管理員

虛擬機器

虛擬機器

EM

元素管理器

UAS

Ultra自動化服務

UUID

通用唯一識別符號

兩個HDD故障

每台裸機伺服器將配置兩個HDD驅動器，以便在Raid 1配置中充當BOOT DISK。在單HDD故障的情況下，由於存在RAID 1級冗餘，故障的HDD驅動器可以熱交換。但是，當兩個HDD驅動器發生故障時，伺服器將關閉，您將失去對伺服器的訪問許可權。為了恢復對伺服器和服務的訪問，需要 更換兩個HDD驅動器並將伺服器新增到已存在的超雲堆疊。

更換UCS C240 M4伺服器上的故障元件的步驟可從以下網址獲得： 更換伺服器元件。

如果兩個HDD均出現故障，在同一UCS 240M4伺服器中僅更換這兩個有故障的硬碟，因此更換新磁碟後不需要執行BIOS升級過程。

在基於OpenStack的Ultra-M解決方案中，UCS 240M4裸機伺服器可以承擔以下角色之一：計算、OSD — 計算、控制器和OSPD。以下各節介紹了處理這些伺服器角色中的兩個HDD故障所需的步驟。

附註：如果UCS 240M4伺服器中的兩個HDD磁碟都正常，但某些其他硬體出現故障，則用新硬體替換UCS 240M4，但重新使用相同的HDD驅動器。但是在這種情況下，只有硬碟驅動器出現故障，因此您可以重複使用相同的UCS 240M4，並用新的硬碟驅動器替換出現故障的硬碟驅動器。

Compute Server上的兩個HDD故障

如果在用作計算節點的UCS 240M4中觀察到兩個HDD驅動器出現故障，請按照中提供的更換過程操作。

控制器伺服器上的兩個HDD故障

如果在充當控制器節點的UCS 240M4中觀察到兩個HDD驅動器出現故障，請按照中提供的更換過程操作。由於觀察兩個HDD故障的控制器伺服器將無法通過安全外殼(SSH)訪問，因此您可以登入另一個控制器節點以執行上述連結中列出的正常關閉過程。

OSD-Compute Server上的兩個HDD故障

如果在充當OSD-Compute節點的UCS 240M4中觀察到兩個HDD驅動器出現故障，請按照中提供的更換過程操作。在此提到的過程中，無法執行Ceph儲存正常關閉，因為這兩個故障都會導致伺服器無法訪問。因此，請忽略這些步驟。

OSPD伺服器上的兩個HDD故障

如果在充當OSPD節點的UCS 240M4中觀察到兩個HDD驅動器出現故障，請按照中提供的更換過程操作。在這種情況下，需要以前儲存的OSPD備份來在更換硬碟後進行恢復，否則將像完成堆疊重新部署一樣。

請參閱本文。