目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

升級之前

程式

簡介

本文說明如何升級運行思科應用策略基礎設施控制器(APIC)的UCS C系列伺服器上的思科整合管理控制器(CIMC)。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- UCS伺服器

- APIC

採用元件

本文檔中的資訊基於在UCS C系列伺服器上運行的APIC伺服器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

升級之前

升級ACI交換矩陣的軟體版本可能會對您的交換矩陣上運行的CIMC版本設定新的要求，因此，始終建議檢查APIC軟體版本的發行說明，以瞭解特定APIC版本支援的CIMC軟體版本清單。

1.檢查APIC發行說明，並確認需要升級至哪個CIMC軟體映像。連結至APIC發行說明。

2.從Cisco.com網站獲取軟體映像。

3.確認映像的MD5校驗和與在Cisco.com網站上發佈的映像相匹配。

4.升級CIMC版本所需的時間因本地電腦和UCS-C機箱之間的鏈路速度、源/目標軟體映像和其他內部元件版本而異。

5. CIMC升級不會影響生產網路，因為APIC不在流量的資料路徑中。

6.升級CIMC版本時，可能還需要更改Internet瀏覽器和Java軟體版本才能運行vKVM。

要升級APIC CIMC，您還可以使用Cisco Host Upgrade Utility Based on Guide。

在UCS C系列伺服器上運行的APIC伺服器。思科UCS 220 M5、思科UCS 220 M4（第二代裝置APIC-SERVER-M2和APIC-SERVER-L2）或思科UCS 220 M3（第一代裝置APIC-SERVER-M1和APIC-SERVER-L1），稍有差異，即使用受信任平台模組(TPM)、證書和APIC產品ID(PID)保護的映像來製造伺服器。

APIC平台

對應的UCS平台

說明

APIC-SERVER-M1

UCS-C220-M3

由三個思科APIC第一代控制器組成的集群，具有中型的CPU、硬碟和記憶體配置，最多可連線1000個邊緣埠。

APIC-SERVER-M2

UCS-C220-M4

由三個思科APIC第二代控制器組成的集群，具有中型的CPU、硬碟和記憶體配置，最多可連線1000個邊緣埠。

APIC-SERVER-M3

UCS C220 M5

由三個思科APIC第二代控制器組成的集群，具有中型的CPU、硬碟和記憶體配置，最多可連線1000個邊緣埠。

APIC-SERVER-L1

UCS-C220-M3

由三個思科APIC第一代控制器組成的群集，具有大型CPU、硬碟和記憶體配置，可支援1000多個邊緣埠。

APIC-SERVER-L2

UCS-C220-M4

由三個思科APIC第二代控制器組成的群集，具有大型CPU、硬碟和記憶體配置，可支援1000多個邊緣埠。

APIC-SERVER-L3

UCS C220 M5

具有大型CPU、硬碟和記憶體配置（超過1200個邊緣埠）的思科APIC

程式

步驟1.首先確定APIC模型。

您可以在CIMC GUI中選中此項，以驗證Server > Summary下顯示的PID。

步驟2.下載軟體。

在思科下載軟體(Cisco Download Software)頁面中，導航至選擇產品(Select a Product)>下載(Downloads)>主伺服器(Home Servers)- Unified Computing)> UCS C系列機架式獨立伺服器軟體(UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software)>根據生成APIC > Unified Computing System(UCS)伺服器韌體(UCS)選擇UCS 2220 M3/M4/M5。

附註：確保檢查建議的CIMC版本和軟體版本指南，下載適用於當前ACI軟體版本的建議CIMC韌體版本。

僅使用CIMC APIC推薦的韌體，而不使用該UCS型號的最新或推薦的韌體。

步驟3.從CIMC GUI啟動KVM控制檯。

I如果開啟KVM控制檯時出現問題，這通常是JAVA版本的問題。請閱讀 CIMC版本的發行說明，瞭解可用的不同變通辦法。

步驟4.若要啟用虛擬裝置，請導覽至Virtual Media > Activate Virtual Devices，如下圖所示。

步驟5.若要將下載的ISO映像對映為CD/DVD，請導覽至Virtual Media > Map CD/DVD，如下圖所示。

步驟6.從本地電腦瀏覽ISO映像，然後按一下Map Device（如圖所示）。

步驟7。若要重新開機，請導覽至Power > Reset System(warm boot)，如下圖所示。

步驟8.若要進入「Boot」功能表，請在系統重新啟動後按F6，如下圖所示。

步驟9.插入使用者設定的密碼或使用預設密碼password。

附註：在執行此過程之前，必須設定BIOS管理員密碼。要設定此密碼，請在系統引導過程中出現提示時按F2鍵以進入BIOS設定實用程式。然後導覽至Security > Set Administrator Password，並根據提示輸入新密碼兩次。

步驟10.選擇引導裝置vKVM對映vDVD1.22，如下圖所示。

步驟11.現在Cisco UCS Host Upgrade Utility啟動，如下圖所示。

步驟12.閱讀許可協定，然後按一下I Agree，如下圖所示。

步驟13.若要升級所有元件，請按一下Update All，將當前版本升級為更新版本，請注意，升級過程中APIC可能會顯示斷開連線。

步驟14.請勿啟用Cisco IMC安全啟動。

系統將顯示一個彈出視窗，以啟用Cisco IMC安全啟動，選擇NO，否則請參閱Cisco UCS C系列伺服器整合管理控制器GUI配置指南4.0版中的Introduction to Cisco IMC Secure Boot部分

步驟15. HUU將在每個元件完成升級後重新啟動裝置，然後您可以使用GUI和CLI訪問機箱。

當伺服器重新啟動時，您將從CIMC GUI中推出，您需要重新登入到CIMC並驗證升級已成功完成。為此，您可通過GUI進行驗證，或啟動CIMC主機升級實用程式，然後選擇Last Update Verify以確保所有元件成功通過升級。

步驟16。若要確認此版本是否成功升級，請登入CIMC GUI並導覽至Admin > Firmware Management，然後檢查Cisco IMC韌體，如下圖所示。