目錄

簡介

過濾來自Osmosix.log檔案的WARNING/DEBUG/INFO消息

簡介

本文檔介紹如何過濾osmosix.log檔案以僅顯示特定級別的消息。

過濾來自Osmosix.log檔案的WARNING/DEBUG/INFO消息

開啟/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml並在以appender name="ROLLING"開頭的區域中新增粗體部分：

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

更改後重新啟動tomcat服務。 # /etc/init.d/tomcat restart

附註：在4.4及更高版本上，無需重新啟動tomcat服務。