目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

驗證

思科DNA中心資產中的網路裝置狀態

網路裝置中安裝的DNAC-CA證書

疑難排解

網路裝置透過埠443與網路裝置中的Cisco DNA中心通訊

網路裝置中的HTTPS客戶端源介面

日期同步

調試

簡介

本檔案介紹用於疑難排解Cisco IOS® XE平台Cisco DNA Center的SWIM程式中HTTPS通訊協定問題的程式。

必要條件

需求

您必須透過具有ADMIN ROLE許可權的GUI和交換機CLI訪問Cisco DNA Center。

採用元件

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

Cisco DNA中心/軟體映像管理(SWIM)在映像更新就緒性檢查後顯示一個常見錯誤：

「HTTPS無法訪問/SCP可訪問」

此錯誤說明HTTPS協定無法訪問；但是，Cisco DNA Center將使用SCP協定將Cisco IOS® XE映像傳輸到網路裝置。

使用SCP的一個缺點是分配映像的時間長。HTTPS比SCP快。

驗證

思科DNA中心資產中的網路裝置狀態

導航到調配 > 資產 >將焦點更改為資產

驗證要升級的網路裝置的可接通性和可管理性。裝置的狀態必須為可訪問和託管。

如果網路裝置處於「可接通性」和「可管理性」狀態，請先解決此問題，然後再執行後續步驟。

網路裝置中安裝的DNAC-CA證書

轉到網路裝置並運行命令：

show running-config | sec crypto pki

您必須看到DNAC-CA信任點和DNAC-CA鏈。如果無法看到DNAC-CA信任點、鏈或兩者，則需要使用更新遙測設定以推送DNAC-CA證書。

如果停用裝置可控性，請按照以下步驟手動安裝DNAC-CA憑證：

- 在Web瀏覽器中，輸入https://<dnac_ipaddress>/ca/peand下載.pem檔案

- 將.pem檔案儲存在本機電腦中

- 使用文字編輯器應用程式開啟.pem檔案

- 打開網路裝置CLI

- 使用命令驗證任何舊的DNA-CA證書 show run | in crypto pki trustpoint DNAC-CA

- 如果有舊的DNA-CA證書，請在配置模式下使用 no crypto pki trustpoint DNAC-CA  命令刪除DNAC-CA證書

- 在配置模式下運行命令以安裝DNAC-CA證書：

crypto pki trustpoint DNAC-CA

enrollment mode ra

enrollment terminal

usage ssl-client

revocation-check none

exit

crypto pki authenticate DNAC-CA

- 貼上.pem文字檔

- 出現提示時輸入yes

- 儲存配置

疑難排解

網路裝置透過埠443與網路裝置中的Cisco DNA中心通訊

在網路裝置中運行HTTPS檔案傳輸測試

copy https://<DNAC_IP>/core/img/cisco-bridge.png flash:

此測試會將PNG檔案從Cisco DNA Center傳輸到交換機。

此輸出說明檔案傳輸成功

MXC.TAC.M.03-1001X-01#copy https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png flash:

Destination filename [cisco-bridge.png]?

Accessing https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png...

Loading https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png

4058 bytes copied in 0.119 secs (34101 bytes/sec)

MXC.TAC.M.03-1001X-01#

如果得到下一個輸出，則檔案傳輸失敗：

MXC.TAC.M.03-1001X-01#$//10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png flash:

Destination filename [cisco-bridge.png]?

Accessing https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png...

%Error opening https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png (I/O error)

MXC.TAC.M.03-1001X-01#

採取以下操作：

- 驗證防火牆是否阻止埠443、80和22。

- 驗證網路裝置中是否存在阻止埠443或HTTPS協定的訪問清單。

- 進行檔案傳輸時，對網路裝置執行資料包捕獲。

注意：完成測試HTTPS檔案傳輸後，使用命令刪除cisco-bridge.png檔案 delete flash:cisco-bridge.png

網路裝置中的HTTPS客戶端源介面

驗證您的網路裝置客戶端源介面是否配置正確。

您可以運行命令 show run | in http client source-interface 來驗證配置：

MXC.TAC.M.03-1001X-01#show run | in http client source-interface

ip http client source-interface GigabitEthernet0

MXC.TAC.M.03-1001X-01#

如果裝置具有不正確的源介面或缺少源介面，則HTTPS傳輸檔案測試將失敗。

請看示例：

實驗室裝置在清單Cisco DNA Center中的IP地址為10.88.174.43：

資產螢幕截圖：

HTTPS檔案傳輸測試失敗：

MXC.TAC.M.03-1001X-01#copy https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png flash:

Destination filename [cisco-bridge.png]?

%Warning:There is a file already existing with this name

Do you want to over write? [confirm]

Accessing https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png...

%Error opening https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png (I/O error)

MXC.TAC.M.03-1001X-01#

驗證來源介面：

MXC.TAC.M.03-1001X-01#show run | in source-interface

ip ftp source-interface GigabitEthernet0

ip http client source-interface GigabitEthernet0/0/0

ip tftp source-interface GigabitEthernet0

ip ssh source-interface GigabitEthernet0

logging source-interface GigabitEthernet0 vrf Mgmt-intf

驗證介面：

MXC.TAC.M.03-1001X-01#show ip int br | ex unassigned

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0/0 1.x.x.x YES manual up up

GigabitEthernet0 10.88.174.43 YES TFTP up up

MXC.TAC.M.03-1001X-01#

根據清單螢幕截圖，思科DNA中心發現該裝置使用介面GigabitEthernet0而不是GigabiEthernet0/0/0

您需要使用正確的來源介面進行修改才能修正問題。

MXC.TAC.M.03-1001X-01#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MXC.TAC.M.03-1001X-0(config)#ip http client source-interface GigabitEthernet0

MXC.TAC.M.03-1001X-0(config)#

MXC.TAC.M.03-1001X-01#show run | in source-interface

ip ftp source-interface GigabitEthernet0

ip http client source-interface GigabitEthernet0

ip tftp source-interface GigabitEthernet0

ip ssh source-interface GigabitEthernet0

logging source-interface GigabitEthernet0 vrf Mgmt-intf

MXC.TAC.M.03-1001X-01#

MXC.TAC.M.03-1001X-01#copy https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png flash:

Destination filename [cisco-bridge.png]?

Accessing https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png...

Loading https://10.x.x.x/core/img/cisco-bridge.png

4058 bytes copied in 0.126 secs (32206 bytes/sec)

MXC.TAC.M.03-1001X-01#

注意：完成測試HTTPS檔案傳輸後，使用命令刪除cisco-bridge.png檔案 delete flash:cisco-bridge.png

日期同步

使用命令檢驗網路裝置是否有正確的日期和時間 show clock

瞭解實驗室裝置中缺少DNAC-CA證書的情況。已推送遙測更新；但是，DNAC-CA證書安裝失敗，原因是：

Jan 1 10:18:05.147: CRYPTO_PKI: trustpoint DNAC-CA authentication status = 0

%CRYPTO_PKI: Cert not yet valid or is expired -

start date: 01:42:22 UTC May 26 2023

end date: 01:42:22 UTC May 25 2025

如您所見，證書有效；但是，錯誤表明證書尚未有效或已過期。

驗證網路裝置時間：

MXC.TAC.M.03-1001X-01#show clock

10:24:20.125 UTC Sat Jan 1 1994

MXC.TAC.M.03-1001X-01#

日期和時間有錯誤。要解決此問題，您可以在特權模式下配置ntp伺服器或使用命令clock set  手動配置時鐘。

手動時鐘配置示例：

MXC.TAC.M.03-1001X-01#clock set 16:20:00 25 september 2023

NTP配置示例：

MXC.TAC.M.03-1001X-0(config)#ntp server vrf Mgmt-intf 10.81.254.131

調試

您可以執行偵錯來疑難排解HTTPS問題：

debug ip http all

debug crypto pki transactions

debug crypto pki validation

debug ssl openssl errors

注意：完成網路裝置故障排除後，請使用命令停止調試 undebug all