目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

症狀

狀態

解析

相關資訊

簡介

通過UNC共用檢視時，自動化摘要在Mozilla Firefox中無法正確顯示。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Tidal企業協調器2.1+

- Firefox

- UNC共用

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

症狀

無法在Firefox中檢視自動化摘要。

狀態

有適用於此問題的解決方案。

解析

您可以使用IIS虛擬目錄，也可以配置Firefox，以便繼續使用UNC共用。

要配置Firefox，請完成以下步驟：

1. 在Firefox位址列中，轉到about:config，並確認警告。

2. 找到security.fileuri.strict_orgin_policy，然後按兩下它以將其設定為false。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems