目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

在x64環境中連續運行Windows指令碼會導致它們變得非常延遲或通常停止工作。

必要條件

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本

- Windows x64

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

在x64環境中運行Windows指令碼可能導致指令碼耗時過長或根本無法工作。此問題是由於LSASS.exe中的記憶體洩漏造成的，並且已在此Microsoft文章中確認 。

解決方案

請轉到此Microsoft文章 ，然後下載並安裝修補程式。這將有助於緩解來自LSASS.exe的部分記憶體洩漏。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems