目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

問題

解決方案

Windows 2008

Windows 2003

相關資訊

簡介

在嘗試監視另一個Windows伺服器上的Windows事件時，事件觸發器未註冊。

必要條件

採用元件

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1或更高版本

- Windows觸發器

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

Windows事件觸發器未向TEO伺服器註冊。可能顯示以下錯誤消息：

The RPC server is unavailable.

(Exception from HRESULT: 0x800706BA)

解決方案

必須啟用三個WMI防火牆規則才能通過防火牆。應在TEO伺服器上執行此配置。

Windows 2008

對Windows 2008執行以下步驟：

1. 按一下開始 > 伺服器管理器。

2. 前往Configuration > Windows Firewall > Inbound Rules。

3. 若要允許這些元件的入站，請按一下右鍵這些元件並允許啟用規則：

- WMI（非同步輸入）

- WMI(DCOM-In)

- WMI(WMI-In)

Windows 2003

對Windows 2003執行以下步驟：

1. 按一下開始 > 控制面板 > Windows防火牆。

2. 按一下Exceptions頁籤，選擇WMI覈取方塊，然後按一下OK。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems