目錄

簡介

必要條件

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何將多個Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)應用程式伺服器報告到一個TEO Web控制檯中。

必要條件

採用元件

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本

- TEO Web主控台

問題

使用者希望將所有資訊從多個TEO應用程式伺服器漏入一個TEO Web控制檯。

解決方案

執行以下步驟以解決問題：

1. 轉到安裝TEO Web控制檯的伺服器。

2. 轉到TEO安裝目錄(C:\Program Files(x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator)。

3. 開啟WebConsole目錄。

4. 查詢Web.config檔案，將其開啟並進行編輯。

5. 查詢<appSettings>標記，然後查詢<add key>標記。

6. 在<add key>標籤內，您將看到key="WebServiceUris"，然後value="<server http endpoint>"。

7. 將所有伺服器HTTP端點放入value變數中，並用逗號分隔：

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. 儲存檔案並在需要時重新啟動IIS。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems