目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

解決方案

相關資訊

簡介

在使用Powershell CLI時更改電腦或域的名稱時，您會收到「Process?WSDL cannot be found」錯誤，並且無法使用Powershell CLI。

必要條件

採用元件

本文檔中的資訊基於TEO 2.1+、Windows Powershell 1.0+。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

解決方案

Powershell CLI必須指向WSDL和TEO服務的正確HTTP端點。

完成以下步驟即可解決此問題：

1. 轉到TEO安裝目錄(例如C:\Program Files(x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator)。

2. 開啟Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.config文件。

3. 查詢WebService Uri標籤，並將HTTP終結點更改為新的或當前的HTTP終結點

4. 如有必要，請運行位於TEO安裝目錄中的Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbs指令碼，再次註冊CLI外掛。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems