目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文描述如何解決當使用者嘗試運行活動時收到「登入失敗」錯誤消息時出現的問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1及更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

使用者運行活動時收到此錯誤消息：

登入失敗：尚未在此電腦上向使用者授予請求的登入型別。

如果運行時使用者沒有作為批處理許可權登入，則會收到此錯誤消息。

解決方案

完成以下步驟即可解決此問題：

1. 轉到運行活動的目標（本地電腦或遠端）。

2. 在目標上，更改本地安全策略並允許運行時使用者以批處理許可權登入。

注意：如果Active Directory策略覆蓋這些設定，則必須在域級別更改此策略。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems