目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

解決方案

相關資訊

簡介

使用者嘗試向Tidal Enterprise Orchestrator安裝內容更新時可能會收到錯誤，指出內容更新「無法從網路共用安裝」。請在本地複製檔案並重新啟動應用程式「 」，即使檔案已本地化。

必要條件

採用元件

Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

解決方案

更新必須在本地管理員許可權下運行。

請完成以下步驟：

1. 確保將內容更新安裝檔案複製到TEO伺服器。

2. 按一下右鍵內容更新中的Setup.exe檔案，然後選擇Run as Administrator。

3. 繼續安裝內容更新。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems