目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

投資回報報告

配置

相關資訊

簡介

TEO中的投資回報(ROI)報告向終端使用者顯示，當TEO被允許自動化業務流程而不是手動執行業務流程時，他們節省了多少資金。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本

- SQL Reporting Services

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

投資回報報告

ROI報告需要在TEO伺服器和Reporting Services伺服器中進行配置

配置

請完成以下步驟：

1. 若要將報告匯入SQL RS Server，請按一下管理頁籤，然後按一下資料庫設定。

2. 按一下右鍵Reporting Database > Import Reports，然後完成嚮導中的步驟。

3. 接下來，按一下同一「管理」頁籤中的介面卡，然後按一下右鍵核心功能介面卡。

4. 點選ROI頁籤，並根據您的業務調查輸入您手動運行自動化流程所需的小時費率。按一下「OK」（確定）。

5. 對於要跟蹤的進程，您需要編輯該進程並轉至「進程屬性」的「常規」頁籤。在該頁籤上，您會看到執行此進程輸入所節省的時間。輸入您從此流程中儲存多少秒/分/小時的時間值。

注意：已為包含的思科內容定義此項，但是如果您開發的新內容預設值為0，則需要配置該內容。

6. 若要檢視報告，請轉到SQL Reporting Services伺服器(通常為http://<RS_Server>/Reports)，然後轉到TEO Reporting鏈接。選擇Core > Operations > ROI Report。然後選擇您的TEO伺服器並生成報告，以檢視您的日常成本節省。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems