目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

訪問Web控制檯時出錯

相關資訊

簡介

本文檔介紹在web.config檔案或Web控制檯資料夾中沒有足夠的許可權時，如何授予使用者訪問許可權。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)及其Web主控台。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

訪問Web控制檯時出錯

訪問Web控制檯時，使用者會收到一個基於IIS的錯誤，表示沒有訪問web.config檔案的許可權或有限的許可權。

完成以下步驟以授予使用者訪問許可權：

1. 轉到Web控制檯目錄，通常在TEO的安裝目錄中找到。

2. 使用者組必須位於web.config檔案和Web控制檯目錄中，以便後台使用者可以訪問該檔案。

3. 要授予訪問許可權，請按一下右鍵檔案和資料夾，然後新增正確的安全配置檔案。有關Windows安全的詳細資訊，請參閱Microsoft網站 。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems