目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

Tidal企業協調器配接器

瞭解介面卡

相關資訊

簡介

本文提供的資訊可幫助您瞭解Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)中的介面卡。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

Tidal企業協調器配接器

介面卡是允許TEO與IT基礎設施中的多個元件進行通訊和互動的元件。

瞭解介面卡

介面卡為與許多元件（如SAP 、 DB2 、 SNMP 、 Unix/Linux 、 VMWare等）互動提供了基礎。某些介面卡（例如，SAP Java）需要安裝其他元件才能正常工作。如果介面卡未滿足要求，終端使用者會看到紅色防護板。如果未正確配置介面卡，介面卡及其活動將無法工作。如果滿足所有前提條件，則遮蔽將呈綠色。黃色的盾牌意味著有些東西被滿足，有些則不是。在介面卡配置內部，終端使用者還可以找到介面卡的整體配置（如果適用），並可以通過檢視提供頁籤找到連結回介面卡的所有活動。介面卡不是啟動或關閉，它們僅可用於提供對不同IT元件的訪問。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems