目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

TEO Web主控台

如何使用任務

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何使用Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)Web控制檯中的任務。

必要條件

需求

本文檔要求您具備有關TEO任務和TEO Web控制檯的一般知識。

採用元件

本檔案中的資訊是根據TEO 2.1或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

TEO Web主控台

TEO Web控制檯是一個更輕的UI，允許使用者檢視分配給他們的任務，以及臨時運行進程。

如何使用任務

請完成以下步驟：

1. 開啟TEO Web控制檯，然後轉到My Tasks頁。

注意：您只會看到分配給您或您的組的任務。如果您不知道如何分配任務，請參閱TEO文檔或與支援部門聯絡。

2. 在「我的任務」頁面上，您將看到分配給您的所有任務。在頁面頂部，您還可以選擇是檢視僅開啟的任務還是檢視所有任務（包括已關閉的任務）。 若要開啟該任務，請按一下左側每項任務的Web連結。

3. 開啟任務後，您可以與該任務進行互動、更改狀態，以及檢視諸如自動化摘要之類的內容。

4. 通過此帶有任務的Web控制檯設定，您可以為更大的使用者群提供服務，同時仍然使用他們的輸入資訊以及與TEO伺服器的互動。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems