目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

問題

因應措施

相關資訊

簡介

本文檔介紹客戶在使用Oracle Database Targets從Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1.x升級到2.2時將遇到的問題。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator 2.2或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

從2.1.x TEO系統升級到2.2 TEO系統後，需要檢查目標並新增資訊。但是，目標在嘗試連線時將出錯。這通常出現在ORA-12541錯誤或某些與埠相關的錯誤中。此問題僅在目標在2.1.x中定義時發生，如果目標在2.2中新定義，則不會發生。

因應措施

此問題有兩種解決方法：

- 可以刪除並重新建立目標。

- 可以將連線字串更改為Data Source={DS};SID={SID};Port={PT};Unicode=true。

注意：更新連線字串時，請確保埠正確。

然後，應能夠儲存目標。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems