目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

解析

刪除TEOPprocess

刪除TEORreporting

相關資訊

簡介

本文檔提供有關如何刪除TEOProcess和TEORreporting資料庫（如果它們基於Oracle）的資訊。

必要條件

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.2或更高版本

- Oracle資料庫

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

解析

本節介紹如何刪除TEOProcess和TEORreporting資料庫。這假設終端使用者將其進程/配置資料庫命名為「TEOProcess」。

刪除TEOPprocess

在Oracle中運行以下命令：

1. 刪除表空間TEOPprocess_DATA（包括內容和資料檔案）；

2. 刪除表空間TEOPprocess_TEMP，包括內容和資料檔案；

3. 丟棄使用者進程級聯；

刪除TEORreporting

在Oracle中運行以下命令：

1. 刪除表空間TIAReport_DATA（包括內容和資料檔案）；

2. 刪除表空間TIAReport_INDEX（包括內容和資料檔案）；

3. 刪除表空間TIAReport_TEMP，包括內容和資料檔案；

4. DROP USER TIARreport CASCADE;

注意：刪除TEORreporting資料庫時請小心，因為許多TEO應用程式伺服器都可以將其匯入。只有當您不再需要任何TEO應用程式伺服器時，才刪除TEORreporting資料庫。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems