目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

流程與流程例項

有什麼區別？

相關資訊

簡介

本文檔介紹流程和流程例項之間的區別。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

流程與流程例項

客戶瞭解兩者之間的區別非常重要，尤其是在處理思科支援和思科工程時。

有什麼區別？

process是實際進程的定義或配置。每個進程只有一個。

process instance是該進程的運行或已完成例項，包括進程的輸出和錯誤（如果存在）。一個進程定義可以有多個進程例項。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems