目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

症狀

狀態

解析

相關資訊

簡介

本檔案說明OLEDB驅動程式與Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1和2.2的相容性。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案是為Tidal Enterprise Scheduler 2.1和2.2編寫的。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

症狀

TEO無法識別已安裝的OLEDB驅動程式。

狀態

在2.1中的OLEDB連線正常工作但在2.2版中失敗後，這一點可能特別明顯。

解析

雖然不建議使用任何特定的驅動程式，但很重要的一點是要確保安裝了正確的驅動程式版本。

Tidal Enterprise Orchestrator 2.1需要32位OLEDB驅動程式。

Tidal Enterprise Orchestrator 2.2需要64位OLEDB驅動程式。

如果從2.1升級到2.2，您需要確保安裝了64位OLEDB驅動程式。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems