目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

在Web HTTP Save File Activity中可能會看到引用「伺服器已提交協定違規」的錯誤。Section=ResponseStatusLine"。 因此，不會收到活動的檔案。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.2或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

問題是不從Web HTTP儲存檔案接收該檔案。

解決方案

在解決方案進行期間，在TEO 2.2中，使用者可以在主伺服器配置檔案中新增設定。

請完成以下步驟：

1. 將此行新增到Tidal.Automation.Server.Exe.Config檔案：

<system.net> <settings> <httpWebRequestuseUnsafeHeaderParsing = "true"/> </settings> </system.net>

2. 使用者可以新增一些設定到實際活動。例如，將「HTTP報頭內容型別」設定為application/x-www-form-urlencoded，並將「HTTP請求」頁籤上的「請求」欄位設定為userName=tpsuper&password.password=<tpSuperpassword>。

注意：密碼應為對加密字串的變數引用。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems