目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

匯入報表

可能的問題

匯入報表標準步驟

相關資訊

簡介

本文檔介紹匯入用於Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)的SQL Server Reporting Services報告時的故障排除技術。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

匯入報表

在TEO中，選擇管理>資料庫設定。按一下右鍵Reporting Database，然後選擇Import Reports以匯入報告。

可能的問題

在「匯入」嚮導的第一頁上輸入憑據後，客戶通常會看到連線方面的彈出錯誤。首先檢查的是驗證是否可以從TEO伺服器訪問報表伺服器URL。將此URL複製到TEO伺服器上的Web瀏覽器，然後嘗試轉到它。如果無法從TEO伺服器獲取該報告，則無法匯入報告。您還應該驗證使用者名稱和密碼組合是否正確。在下一個視窗中，驗證位置是否正確。位置不同於2.1.X和2.2，請確保匯入了先前版本的正確報告或者這些報告不起作用。

匯入報表標準步驟

請完成以下步驟：

1. 選擇Administration > Database Settings。

2. 按一下右鍵Report Database並選擇Import Reports。

3. 在嚮導的第一頁上輸入正確的URL和憑據，然後按一下下一步。

4. 輸入RDL檔案的位置，按一下下一步。

5. 檔案匯入。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems