目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

在TES客戶端中查詢主版本、客戶端版本和代理版本

TES 5.x

TES 6.x

相關資訊

簡介

本文說明如何在Tidal企業排程器(TES)使用者端中尋找主機、使用者端和代理版本。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal企業排程器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

在TES客戶端中查詢主版本、客戶端版本和代理版本

TES 5.x

在TES的5.x版中，Windows或Unix的主版本和代理版本可通過此過程確定。請完成以下步驟：

1. 開啟客戶端。

2. 然後開啟「管理」選單項，然後選擇「連線」。主版本和代理版本位於相應行上的「版本」列標題中。

3. 可以類似方式找到客戶端版本。選擇操作>主狀態。每個連線的客戶端的版本都在「客戶端版本」列標題下。

TES 6.x

在TES的6.x版中，可以通過此過程確定主版本和代理版本。請完成以下步驟。

1. 登入到Web介面。

2. 在「管理」選單項中選擇連線。主版本和代理版本位於相應行上的「版本」列標題中。

3. 選擇Operations > Master Status選單項，以便通過Web介面確定客戶端。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems