目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

「取消/中止」和「全部取消/中止」之間有何區別？

相關資訊

簡介

本文檔介紹作業控制子選單命令Cancel/Abort和Cancel/Abort All之間的區別。選擇作業活動>作業控制時，可以使用這些命令。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

「取消/中止」和「全部取消/中止」之間有何區別？

這兩個命令只影響所選生產計畫中的作業。「全部取消/中止」適用於具有多個例項（重複作業）的作業。

- 取消/中止(Cancel/Abort) — 阻止或停止生產計畫中的作業。

- 全部取消/中止 — 阻止生產計畫中所有未完成的作業例項運行。

選擇「取消/中止全部」時，可以選擇是否釋放所選作業的從屬項。如果選擇釋放，則從屬作業不再依賴於您取消或中止的作業。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems