目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

配置UNIX代理記憶體

相關資訊

簡介

本文說明如何調整UNIX平台上Tidal代理的記憶體分配。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中描述的元件是UNIX代理。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

配置UNIX代理記憶體

為了修改記憶體，請將這些引數新增到代理的tagent.ini檔案中：

minmem=256 maxmem=512

注意：此檔案的預設位置為/opt/TIDAL/Agent/bin。

minmem和maxmem引數控制應分配給代理進程的記憶體大小。這些記憶體引數可根據個人需求進行調整。您的系統可能需要大於或小於預設記憶體分配。minmem引數指定應可用的最小RAM量。預設值為16 MB的RAM。maxmem引數指定代理進程可用的最大RAM量。預設值為48 MB的RAM。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems