目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

更改日曆編譯器

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何更改自動日曆編譯之間的天數。預設情況下，日曆每100天編譯一次。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Tidal Enterprise Scheduler Master Build 5.3.1.286或更高版本

採用元件

本文檔中的資訊基於Tidal Enterprise Scheduler Master Build 5.3.1.286或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

更改日曆編譯器

若要更改內部預設日曆編譯時間，請在Admiral資料庫表sysval中新增一個新行，以包含sysval_id 112，並將sysval_integer設定為表示日曆編譯器之間等待的天數的值。若要禁用自動日曆編譯，請將sysval_integer設定為–1。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems