目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔描述了Cisco Tidal Enterprise Scheduler(TES)中的問題，在您安裝Windows Agent並收到表明必須安裝.NET 2的錯誤時會出現此問題。

必要條件

需求

您必須以本地管理員身份登入才能完成本文檔中的過程。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Tidal企業排程器代理3.x。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需檔案慣例的相關資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

如果安裝.NET 4.0並在安裝後重新啟動伺服器，您可能會收到錯誤，提示必須安裝.NET 2.0。

發生此問題的原因是.NET 4.0沒有安裝以前版本的.NET的所有元件。由於.NET 4.0的安裝不是累積性的，因此必須安裝每個版本的.NET。

解決方案

Cisco Tidal Enterprise Scheduler僅需要.NET 2.0。如果已安裝.NET的早期版本或更高版本，則還必須安裝.NET 2.0。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems