目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

Cisco Tidal Enterprise Scheduler設定掃描輸出的作業：無輸出時，將異常字串轉換為外部定義狀態。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.0.132或更高版本

採用元件

本文檔中的資訊基於Tidal Enterprise Scheduler 5.3.0.132或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

設定為掃描輸出的作業：無輸出時，異常字串具有External Defined狀態。

解決方案

當沒有輸出可用時，無法通過該輸出來判斷作業的狀態，因此您將其標籤為外部定義，以便在使用者能夠進行並確定狀態應該是什麼時發出標籤。

為了解決此問題，請新增sysval 108選項。當此系統間隔設定為"Y"時，此例中描述的作業將設定為Completed Normal，而不是External Defined。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems