目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

原因

解析

相關資訊

簡介

opcmsg未成功完成OpC30-902。已完成選項無效。

必要條件

需求

思科建議您使用5.3.1.261或更高版本的計畫程式。

採用元件

本文檔中的資訊基於排程程式版本5.3.1.261或更高版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

Scheduler傳送到OpenView的消息不會顯示在控制檯上。

原因

opcmsg命令的application name引數需要在消息前後加上引號。

解析

使用Admiral資料庫中的sysval 111選項指示openview消息中的應用程式名稱應包含引號("Y")還是不應包含引號("N")。 預設值為「N」。

此外，sysval 107可用於指示是否需要在msg_txt引數周圍加上引號。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems