目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本檔案將說明Cisco Tidal Enterprise Scheduler(TES)OS/400配接器無法擷取作業輸出的問題。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler

- OS/400配接器

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Tidal Enterprise Scheduler版本5.3.1或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

如果輸出沒有轉到標準系統預設輸出QEZJOBLOG，並且隊列名稱必須包括JOBLOG，則Cisco Tidal Enterprise Scheduler OS/400介面卡無法捕獲作業輸出。

解決方案

將iSeries使用者配置檔案的預設輸出隊列更改為QEZJOBLOG。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems