目錄

簡介

必要條件

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔說明為什麼不再需要的隊列無法在「隊列」窗格中刪除。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal企業排程器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

如果存在與其關聯的jobrun記錄，則無法刪除隊列。jobrun表包含與查詢表的外來鍵關係。

解決方案

為了解決此問題，請執行以下操作之一：

- 手動清除與隊列關聯的所有作業運行記錄。

- 選擇Automatic Daily History Cleanup System Configuration選項，以便在保留期到期後自動清除這些記錄。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems