目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本檔案將提供有關使用Windows 7 Aero介面的Tidal企業排程器(TES)5.3.1使用者端問題的資訊。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Windows Tidal企業版5.3.1

- TES使用者端

- Windows 7控制面板

採用元件

本檔案中的資訊是根據TES使用者端介面。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

在帶有Aero介面的Windows 7系統上使用Client 5.3.1時，很難通過Client的透明讀取狀態更新（允許其後面的項通過「滲透」）。 此外，在截斷日曆檢視時也會遇到問題，從而切斷檢視的邊緣。

解決方案

完成以下步驟，以便從Windows 7禁用Aero介面並解決此問題：

1. 按一下右鍵案頭，然後從選單中選擇個人化。

2. 向下滾動，直到看到「基本主題」。

3. 選擇基本主題以自動禁用Aero介面。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems