目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔描述了代理/介面卡中斷視窗無法正確顯示且無法編輯日曆的Until欄位的問題的解決方法。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Tidal企業排程器5.3.1

- 在Tidal客戶端5.3.1版中檢視代理或介面卡的中斷視窗

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal企業排程器5.3.1。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

未正確顯示代理/介面卡中斷視窗，並且無法編輯日曆的Until欄位。

解決方案

這是Windows 7或Windows 2008上運行的Tidal客戶端的一個顯示問題。要解決此問題，請在XP相容模式下運行Tidal客戶端。為此，按一下右鍵Tidal客戶端快捷方式並選擇屬性。選擇Compatibility頁籤。在「相容模式」下，選擇Windows XP的選項。按一下OK並重新啟動Tidal客戶端。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems