目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

使用Web服務

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何更改Tidal Transaction Analyzer(TA)資料庫的使用者名稱或密碼。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於Tidal Transaction Analyzer 1.96。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

在Transaction Analyzer控制檯中，您會看到資料庫上出現一個X，否則Transaction Analyzer服務不會啟動並記錄一個錯誤的使用者名稱或密碼的報告。

使用Web服務

請完成以下步驟：

1. 開啟TA控制檯，按一下右鍵左側窗格中的資料庫圖示，然後選擇Delete。

2. 在確認時按一下Yes。

3. 選擇File > Add TA database。

4. 按「Next」（下一步）。輸入新的使用者名稱和密碼，並確保伺服器名稱是TA資料庫所在的資料庫伺服器。

5. 一個彈出視窗提醒您TA資料庫已存在。如果要使用該資料庫，請按一下Yes。

6. 另一個彈出視窗將提醒您存在來自該資料庫的孤立系統，如果要將這些系統關聯到新資料庫，請按一下Yes。

7. 在「報告設定」對話方塊中按一下跳過，然後在「搜尋到的SAP系統」對話方塊中按一下取消。

8. 重新啟動TA服務。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems