目錄

簡介

TANDBERG EX90是否支援60 fps?

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System EX90。

問：TANDBERG EX90是否支援60 fps?

答：是，但只建議在非常良好的照明條件下使用。

使用ssh登入EX90並執行以下API命令以設定監視器頻率：

xConfiguration監視器監視器1 FrameRate:<30Hz，60Hz>

附註：由於TANDBERG EX90是案頭系統，並且由於正常辦公環境中的光線條件通常不夠好，因此預設設定為30 Hz。

另請注意，傳輸幀速率受Optimal Definition設定的影響：

xConfiguration影片輸入源3最佳清晰度配置檔案配置影片輸入源3最佳清晰度閾值60fps

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems