目錄

簡介

為什麼登入TMS時有時會提示輸入使用者名稱和密碼，但並非總是如此？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：為什麼登入TMS時有時會提示輸入使用者名稱和密碼，但並非總是如此？

A.默認TMS安裝配置為允許整合身份驗證和基本身份驗證。

您的Web瀏覽器和TMS Web伺服器將自動協商登入網站的最安全方式。如果協商了「帶有自動登入的整合身份驗證」，則Web瀏覽器將使用您用於登入到電腦的相同憑據自動登入到TMS。如果無法協商帶有自動登入的整合身份驗證，系統將提示您輸入使用者名稱和密碼。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems