目錄

簡介

TMS裝置伺服器上的MTBF是多少？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問： TMS裝置伺服器上的MTBF是多少？

A. TMS裝置伺服器的MTBF（平均故障間隔時間）為45500小時（5.19年）。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems