目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

網路圖表

使用HTTP/HTTPS訪問Unified Intelligence Center報告

組態

系統設定

上傳許可證

網路設定

建立子網IP

建立VIP

建立路由

HTTPS負載平衡配置

建立監視器

為http埠80建立監視器

建立伺服器

建立服務

建立虛擬伺服器

建立永續性組

參考

簡介

本文檔介紹使用Citrix NetScalaer load bablander for CUIC的配置步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CUIC

- Citrix Netscaler

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CUIC 11.0(1)

- Citrix NS：裝置版：Citrix NetScaler 1000v（10.1內部版本125.8）

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

CUIC是一個靈活而直觀的基於Web的報告平台，它為您提供有關業務資料的報告。藉助CUIC，您可以建立全面的資訊門戶，通過該門戶可以在整個組織中開發和共用聯絡中心報告和儀表板。在大型CUIC部署中，Citrix NetScaler 1000v（負載平衡器）用於平衡CUIC超文本傳輸協定(HTTP)和超文本傳輸協定安全(HTTPS)流量的負載。

網路圖表

使用HTTP/HTTPS訪問Unified Intelligence Center報告

在CUIC伺服器中禁用HTTP時，這是到不同埠的HTTP流。

組態

系統設定

配置>設定>配置基本功能

上傳許可證

沒有許可證SSL可能無法工作。

導航到System > Licenses > Manage Licenses > Update License

網路設定

客戶端通過虛擬IP(VIP)與負載平衡器通訊，而負載平衡器通過其子網IP(SNIP)與CUIC通訊。

按一下「System > Network > IPs > IPv4」

建立子網IP

步驟 1.按一下「Add」以新增IP位址，然後選擇「Type」作為「Subnet IP」。

步驟 2.按一下Create以建立所需的IP地址。

建立VIP

步驟 1.按一下「Add」以新增IP位址，然後選擇「Type」作為「Virtual IP」。

步驟 2.按一下Create以建立所需的IP地址。

建立路由

如果需要，建立HTTP/HTTPS請求到達負載平衡器的網路的路由。

按一下Create以建立所需的路由。

HTTPS負載平衡配置

要建立虛擬伺服器條目（CUIC中每個埠一個），需要監控三個埠（HTTP埠80.8081和HTTPS埠8444）。每個虛擬伺服器條目是接收來自客戶端的HTTP流量（訪問CUIC報告）的IP和埠組合。

虛擬伺服器需要與伺服器連結，以便向其傳送負載流量。要檢查伺服器監視器的運行狀況，需要將它們分配給每台伺服器。使用監控器時，負載會檢測伺服器(CUIC)故障，並將傳入流量重新分配到運行狀況良好的伺服器以滿足請求。

因此，關聯為Virtual Server->Service and Server->Monitor。

配置摘要：

- 建立監視器

- 建立伺服器

- 使用伺服器關聯建立服務

- 將每項服務連結到相應的監控器

- 建立虛擬伺服器

- 將相應的服務與虛擬伺服器連結

- 建立永續性組並新增虛擬伺服器

此圖描述三個虛擬伺服器專案及其關聯。

建立監視器

導航到Traffic Management > Load Balancing > Monitor

要建立監控器，請導航到Traffic Management > Load Balancing > Monitor，然後按一下Add按鈕。

為埠80、8081和8444建立了三種型別的顯示器。

為http埠80建立監視器

選擇Type作為TCP，並相應地指定Interval、Response Time-out、Down Time、Retries等。

按一下Create以建立監控器。對於HTTPS，需要建立兩個監控器（每台伺服器一個）。

對於HTTPS型別監視器，請配置特殊引數部分。如果對HTTP請求的響應為200或302，此監視器將報告成功。

在CUIC中禁用HTTP時，302應為，否則為200。為了處理這兩種情況，包括200和302。

對於HTTPS型別監視器，請配置特殊引數部分。僅當響應包含服務中的字串時，此監視器才報告成功。

建立伺服器

伺服器表示CUIC節點。對於負載均衡器服務的每個CUIC節點，都需要一個伺服器條目。

要建立伺服器，請導航到Traffic Management > Load Balancing > Servers，然後按一下Add按鈕。

建立服務

要建立監控器，請導航到Traffic Management > Load Balancing > Services，然後按一下Add。

沒有相關聯的監控器時，預設監控器可能會顯示在「已配置」框中。如果不刪除該監視器，請從可用清單(在此映像中為cust_tcp)的可用監視器中選擇正確的監視器，然後按一下Add將其移動到「已配置」清單中。按一下「OK」（確定）。下次開啟此頁時，它只顯示所選監視器。預設監視器消失。發生這種情況的原因是；始終需要將服務與受監控的服務相關聯。如果未配置任何內容，則負載均衡器會提供一個預設監視器，但當使用者選擇受監視的監視器時，負載均衡器會刪除預設監視器。

建立虛擬伺服器

要建立虛擬伺服器，請導航到Traffic Management > Load Balancing > Virtual Servers，然後按一下Add。

檢查需要與此虛擬服務關聯的服務。

在Method and Persistence選項卡中，選擇Method as Least Connection、Persistence as SOURCEIP和Time-outas40分鐘。這是因為預設的歷史報告刷新率設定為30分鐘；您需要配置一些大於刷新率的值。如果要為歷史報表配置不同的刷新率，則同時更改此值。

建立永續性組

要建立永續性組，請導航到Traffic Management > Load Balancing > Persistency Groups，然後按一下Add。

選擇Method as Least Connection、Persistence as SOURCEIP和Time-out as 40minutes。這是因為預設的歷史報告刷新率設定為30分鐘；您需要配置一些大於刷新率的值。如果要為歷史報表配置不同的刷新率，則同時更改此值。

由於每個CUIC伺服器在三個埠上偵聽，因此您需要在此處包含所有三個虛擬伺服器。如果客戶端請求已經傳送到特定CUIC伺服器的HTTP 80埠，則從該客戶端發往埠8081、8444的所有請求被路由到同一個CUIC。

參考

1. http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler/ns-gen-netscaler-wrapper-con.html