目錄

簡介

背景資訊

解決方法/步驟

驗證

VMware ESXi

Hyper-V

疑難排解

簡介

本文檔介紹當啟用統一計算系統管理器(UCSM)上的M.2驅動器韌體停滯時，如何執行M.2驅動器韌體升級。當從HX Connect執行UCS和Hyperflex(HX)組合升級時，會出現此問題；只有在運行韌體的M.2驅動器為D0MU049且已升級為韌體D0MH072的情況下，才會出現此問題。

背景資訊

按照以下解決方法，可以將M.2驅動器韌體從D0MU049升級到D0MU054的中間版本，您可以從那裡執行到D0MH072的升級。此問題特定於韌體，適用於所有群集型別。

附註：將升級活動作為滾動升級一次執行一個節點。確保群集始終處於正常狀態。

UCS伺服器韌體套件

M.2驅動器防火牆

UCS 3.2.3e C、3.2.3g C、UCS 4.0.1a C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU049.bin

UCS 3.2.3h C、UCS 4.0.1b C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU054.bin

UCS 4.0.4e C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MH072.bin

有關此軟體包資訊的任何更改，請參閱發行軟體包資訊。

解決方法/步驟

步驟1. 驗證M.2驅動器是否運行受影響的韌體。導覽至UCSM > Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server < ID >，如下圖所示。

您需要先將M.2驅動器上的韌體從D0MU049升級到D0MU054，然後再將HX節點升級到4.0.4e C捆綁包。

步驟2.在載入HUU之前，確保Service-Profile的主機韌體策略設定為「Not Set」。此步驟對於避免服務配置檔案與實際硬體之間的衝突非常重要。

如果將Host-Firmware-Policy設定為「Not Set」失敗，將導致系統按照應用的主機韌體策略將驅動器再次降級到D0MU049版，如下圖所示。

步驟3.下載對應於HX系列的C系列平台的4.0.2d HUU。在本示例中，使用HUU for HXAF240c M5SX - ucs-c240m5-huu-4.0.2d.iso。

從此處下載ISO。

步驟4.開啟要升級M.2韌體的伺服器上的鍵盤/影片/滑鼠(KVM)，並通過虛擬媒體對映HUU。

如圖所示啟用虛擬媒體。

選擇HUU並按一下對映驅動器。

步驟5.手動重新啟動伺服器並導航到引導選單。在BIOS螢幕上按F6。

步驟6.選擇Cisco vKVM對映的vDVD選項。您應該開始看到HUU載入。

步驟7.成功載入HUU後，您需要確認終端使用者許可協定。

步驟8.服務器將發現所有元件，完成後，您應該可以看到所有元件。

請勿選擇Update & Activate All。始終建議僅使用主機韌體策略來升級整合伺服器。

在 儲存驅動器 頁籤，選擇此處突出顯示的M.2驅動器，然後按一下 更新 按鈕。

接受確認消息並繼續更新。完成後，系統將開始更新過程。

步驟9.選擇M.2驅動器並按一下Activate（啟用）。按一下「Yes」以繼續啟用過程，如下圖所示。

系統將報告成功的更新過程，如下圖所示。

步驟10.選擇Exit以啟用M.2驅動器上的新韌體。系統應自動重新載入。從KVM會話取消對映HUU。系統應成功引導至作業系統。

即使M.2驅動器上的韌體已使用HUU升級，UCSM對此更改沒有任何可視性。因此，UCSM將繼續報告D0MU049。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

VMware ESXi

在ESXi上運行命令esxcli storage core device list，並確認驅動器的韌體版本。

[root@hx-01-esxi-01:~] esxcli storage core device list

t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS)

Has Settable Display Name: true

Size: 228936

Device Type: Direct-Access

Multipath Plugin: NMP

Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Vendor: ATA

Model: Micron_5100_MTFD

Revision: U054 <--- firmware version

或者，按如下所示檢查dmesg:

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4] dmesg | grep -i ATA-10

2020-01-16T17:36:22.945Z cpu2:33483)<6>ata1.00: ATA-10: Mircon_5100_MTFDDAV240TCB, D0MU054, max UDMA/133

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4]

Hyper-V

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。