目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

解釋原因代碼

相關資訊

簡介

本文提供多功能介面處理器(VIP)輸出中的錯誤碼原因資訊。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

執行低於以下版本的Cisco IOS®軟體時，本檔案非常有用：

- 11.1(22)CA

- 11.1(21)CC

- 11.2(18)P

- 11.3(7)

- 11.3(7)AA

- 11.3(7)不適用

- 11.3(7)公噸

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco IOS軟體版本11.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

解釋原因代碼

在VIP輸出中，某些Cisco IOS軟體版本在消息本身中包含錯誤原因。

例如，在以下輸出中，原因代碼為22:

%VIP2-1-MSG: slot4 System exception: sig=22, code=0x0, context=0x603B91E8

下表列出可能的SIG值以及錯誤的原因：

SIG值

錯誤原因

2

意外的硬體中斷

3

由於break鍵而中止

4

非法操作代碼異常

5

由於中斷點或算術異常而中止

8

浮點單位(FPU)異常

9

保留異常

10

匯流排錯誤異常

11

SegV異常

20

快取奇偶校驗異常

21

寫入匯流排錯誤中斷

22

致命硬體錯誤

23

軟體強制崩潰

當運行比上述版本更高的Cisco IOS軟體版本時，將出現以下輸出:

%VIP2-1-MSG: slot4 System reloaded by a fatal hardware error

%VIP2-1-MSG: slot4 caller=0x600B60C0

%VIP2-1-MSG: slot4 System exception: SIG=22, code=0x0, context=0x603B91E8

相關資訊

- 多功能介面處理器崩潰疑難排解

- 硬體支援：路由器

- 軟體支援：Cisco IOS

- 技術支援 - Cisco Systems