目錄

簡介

一般升級指南

Cisco Nexus 3000/9000推薦升級表

Cisco Nexus 7000推薦升級表

推薦的發行文檔

Cisco Nexus 3000、3100、3200、3400-S、3500和3600系列交換器

Cisco Nexus 9000 系列交換器

Cisco Nexus 5500 系列交換器

Cisco Nexus 5600 系列交換器

Cisco Nexus 6000 系列交換器

Cisco Nexus 7000 系列交換器

簡介

本文檔介紹準備Cisco Nexus裝置進行Cisco NX-OS升級所需的相關材料。

一般升級指南

Cisco Nexus 3000/9000推薦升級表

Nexus 3000/9000系列交換機升級表：

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Cisco Nexus 7000推薦升級表

Nexus 7000系列交換機升級表：

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

推薦的發行文檔

Cisco Nexus 3000、3100、3200、3400-S、3500和3600系列交換器

推薦用於Cisco Nexus 3000、3100、3200、3400-S、3500和3600系列交換機的Cisco NX-OS版本：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 9000 系列交換器

推薦用於Cisco Nexus 9000系列交換機的Cisco NX-OS版本：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 5500 系列交換器

推薦用於Cisco Nexus 5500系列交換機的Cisco NX-OS版本：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 5600 系列交換器

推薦用於Cisco Nexus 5600系列交換機的Cisco NX-OS版本：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 6000 系列交換器

推薦用於Cisco Nexus 6000系列交換機的Cisco NX-OS版本：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 7000 系列交換器

推薦用於Cisco Nexus 7000系列交換機的Cisco NX-OS版本：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html